Summary Page Created:Thu July 27, 2006 16:31 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290297

Instrument: HRC Obs ID: 4337 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

hrcf04337N002 full img2.fits hrcf04337N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 16:31 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290297

Instrument: HRC Obs ID: 4337 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-27T20:10:52 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T02:42:49 Observation start date DATE-END 2003-02-22T03:07:59 Observation end date RA PNT 332.12550903359 Pointing RA DEC PNT 45.774719384127 Pointing Dec ROLL PNT 3.4553950424092 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-27T20:30:15 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T02:42:49 Observation start date DATE-END 2003-02-22T03:07:59 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIA- TIONS IN THE HRC-S GAIN

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 4337 Observation id SEQ NUM 290297 Sequence number RA NOM 332.12550903359 Nominal RA DEC NOM 45.774719384127 Nominal Dec ROLL NOM 3.4553950424092 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 16:31 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290297

Instrument: HRC Obs ID: 4337 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170008 45.742320 4123.714355 70.054550 58.864330 331.691577 45.806017 69.016968 18.104605 3.812122 331.692404 45.728807 64.072319 18.072630 3.545268 331.772438 45.813009 44.166668 13.227310 3.339051 331.730667 45.710981 58.125000 17.479490 3.325326 331.731530 45.809978 53.433567 16.239397 3.290366 331.715210 45.711130 53.875000 17.744427 3.036165