Summary Page Created:Thu July 27, 2006 17:02 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290300

Instrument: HRC Obs ID: 4340 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

hrcf04340N002 full img2.fits hrcf04340N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 17:02 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290300

Instrument: HRC Obs ID: 4340 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-27T20:21:10 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T03:58:19 Observation start date DATE-END 2003-02-22T04:23:29 Observation end date RA PNT 332.26926416627 Pointing RA DEC PNT 45.779969061722 Pointing Dec ROLL PNT 3.3489819953608 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-27T21:00:21 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T03:58:19 Observation start date DATE-END 2003-02-22T04:23:29 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIA- TIONS IN THE HRC-S GAIN

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 4340 Observation id SEQ NUM 290300 Sequence number RA NOM 332.26926416627 Nominal RA DEC NOM 45.779969061722 Nominal Dec ROLL NOM 3.3489819953608 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 17:02 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290300

Instrument: HRC Obs ID: 4340 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170040 45.742307 4316.916504 69.217560 62.367363 332.615720 45.745546 55.250000 13.505033 4.091068 331.837308 45.722119 76.266075 18.821854 4.051996 331.837482 45.747310 71.432144 19.013702 3.756877 332.620944 45.788753 50.708332 14.435646 3.512717 331.930403 45.719001 47.708332 14.321250 3.331297 331.876694 45.814672 48.609791 15.429061 3.150535 331.835533 45.810799 57.238392 18.213890 3.142568