Summary Page Created:Thu July 27, 2006 18:09 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290305

Instrument: HRC Obs ID: 4345 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

hrcf04345N002 full img2.fits hrcf04345N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 18:09 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290305

Instrument: HRC Obs ID: 4345 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-27T21:43:50 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T06:04:10 Observation start date DATE-END 2003-02-22T06:29:19 Observation end date RA PNT 332.12882227499 Pointing RA DEC PNT 45.739611912848 Pointing Dec ROLL PNT 3.6218735964982 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-27T22:07:26 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T06:04:10 Observation start date DATE-END 2003-02-22T06:29:19 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIA- TIONS IN THE HRC-S GAIN

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 4345 Observation id SEQ NUM 290305 Sequence number RA NOM 332.12882227499 Nominal RA DEC NOM 45.739611912848 Nominal Dec ROLL NOM 3.6218735964982 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 18:09 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290305

Instrument: HRC Obs ID: 4345 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.169802 45.742304 4532.397949 71.953148 62.990959 331.695654 45.706961 83.570534 19.617992 4.259892 331.688559 45.745569 77.570534 19.453749 3.987434 331.697409 45.675433 64.546425 16.954988 3.806928 331.794137 45.681751 48.470589 14.360164 3.375351 331.751510 45.675757 56.179020 17.205082 3.265257 331.695101 45.769864 58.044643 17.833866 3.254742 332.479652 45.739116 47.125000 15.411975 3.057687 332.455784 45.712749 42.367020 13.971290 3.032435 331.812603 45.676080 37.536568 12.471932 3.009684