Summary Page Created:Thu July 27, 2006 18:10 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290307

Instrument: HRC Obs ID: 4347 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

hrcf04347N002 full img2.fits hrcf04347N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 18:10 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290307

Instrument: HRC Obs ID: 4347 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-27T21:52:02 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T06:54:29 Observation start date DATE-END 2003-02-22T07:19:39 Observation end date RA PNT 332.22672363214 Pointing RA DEC PNT 45.710151844696 Pointing Dec ROLL PNT 3.5490197015868 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-27T22:09:02 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T06:54:29 Observation start date DATE-END 2003-02-22T07:19:39 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIA- TIONS IN THE HRC-S GAIN

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 4347 Observation id SEQ NUM 290307 Sequence number RA NOM 332.22672363214 Nominal RA DEC NOM 45.710151844696 Nominal Dec ROLL NOM 3.5490197015868 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 18:10 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290307

Instrument: HRC Obs ID: 4347 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.169714 45.742281 4420.625000 71.958153 61.433277 332.565658 45.771353 69.208336 14.145150 4.892725 331.795970 45.645838 70.158928 16.252810 4.316726 331.794432 45.671640 71.044640 18.221895 3.898861 331.793438 45.696650 77.179466 20.577583 3.750657 331.793588 45.740696 64.210716 18.362106 3.496914 332.577950 45.701230 48.708332 14.359499 3.392064 332.582025 45.683908 44.208332 13.138047 3.364909 332.532781 45.771234 42.468750 13.221018 3.212215 332.573646 45.684685 45.901962 15.044596 3.051060