Summary Page Created:Thu July 27, 2006 18:42 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290312

Instrument: HRC Obs ID: 4352 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

hrcf04352N002 full img2.fits hrcf04352N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 18:42 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290312

Instrument: HRC Obs ID: 4352 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-27T21:59:07 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T09:00:19 Observation start date DATE-END 2003-02-22T09:26:05 Observation end date RA PNT 332.22088009853 Pointing RA DEC PNT 45.777061146946 Pointing Dec ROLL PNT 3.6576889638107 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-27T22:40:37 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T09:00:19 Observation start date DATE-END 2003-02-22T09:26:05 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIA- TIONS IN THE HRC-S GAIN

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 4352 Observation id SEQ NUM 290312 Sequence number RA NOM 332.22088009853 Nominal RA DEC NOM 45.777061146946 Nominal Dec ROLL NOM 3.6576889638107 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 18:42 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290312

Instrument: HRC Obs ID: 4352 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170044 45.742326 5374.625000 75.617073 71.076874 331.787827 45.738152 100.650002 21.984947 4.578133 331.787197 45.764175 90.618752 23.330185 3.884185 331.788666 45.725351 70.207146 20.446419 3.433713 331.796881 45.807407 66.847321 19.688749 3.395204 332.011586 45.819573 30.462500 9.621736 3.166009