Summary Page Created:Thu July 20, 2006 09:28 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590276

Instrument: ACIS Obs ID: 3521 Source: E0102-72[S1,-120,13.29,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf03521N002 full img2.fits acisf03521N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 09:28 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590276

Instrument: ACIS Obs ID: 3521 Source: E0102-72[S1,-120,13.29,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T13:13:24 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-01T09:31:30 Observation start date DATE-END 2003-02-01T11:52:54 Observation end date RA PNT 16.267808567717 Pointing RA DEC PNT -71.829778063132 Pointing Dec ROLL PNT 248.28074251229 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T13:26:58 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-01T09:31:30 Observation start date DATE-END 2003-02-01T11:52:54 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72[S1,-120,13.29,0,0] Source name TITLE AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3521 Observation id SEQ NUM 590276 Sequence number RA NOM 16.267808567717 Nominal RA DEC NOM -71.829778063132 Nominal Dec ROLL NOM 248.28074251229 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 09:28 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590276

Instrument: ACIS Obs ID: 3521 Source: E0102-72[S1,-120,13.29,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.011148 -72.030355 15646.040039 199.846115 78.290443 15.717920 -72.091323 140.308975 23.446926 5.984109 16.151249 -72.094414 106.454544 20.386000 5.221944 16.035801 -72.130226 131.043182 27.108561 4.834015 15.755527 -72.059075 107.583336 25.722246 4.182501 15.969201 -72.123152 105.654488 26.253046 4.024466 16.094015 -72.130630 100.883720 26.020870 3.877031 15.821547 -72.103960 95.196014 26.313833 3.617717 16.123678 -72.107977 81.166664 23.404879 3.467938 16.244590 -71.768321 21.159090 6.362696 3.325491