Summary Page Created:Thu July 20, 2006 10:30 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590279

Instrument: ACIS Obs ID: 3524 Source: E0102-72[S4,-120,-9.15,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf03524N002 full img2.fits acisf03524N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 10:30 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590279

Instrument: ACIS Obs ID: 3524 Source: E0102-72[S4,-120,-9.15,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T13:30:47 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-01T14:14:17 Observation start date DATE-END 2003-02-01T16:35:40 Observation end date RA PNT 15.809302954132 Pointing RA DEC PNT -72.175904486402 Pointing Dec ROLL PNT 247.44948504235 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T14:29:21 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-01T14:14:17 Observation start date DATE-END 2003-02-01T16:35:40 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72[S4,-120,-9.15,0,0] Source name TITLE AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3524 Observation id SEQ NUM 590279 Sequence number RA NOM 15.809302954132 Nominal RA DEC NOM -72.175904486402 Nominal Dec ROLL NOM 247.44948504235 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 10:30 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590279

Instrument: ACIS Obs ID: 3524 Source: E0102-72[S4,-120,-9.15,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.001841 -72.033789 3550.832520 108.249741 32.802227 16.017904 -72.033761 2061.337402 94.767876 21.751436 16.001778 -72.028638 2112.895020 103.315338 20.450932 16.013003 -72.028529 1701.067505 104.601173 16.262413 15.807977 -72.153995 298.142853 18.783072 15.872956 15.180501 -72.192327 338.250000 22.012245 15.366447 15.406825 -72.071756 208.770004 16.703093 12.498883 15.468773 -72.391538 265.882355 26.777168 9.929442 15.337079 -72.188388 100.795456 12.178189 8.276719 15.687266 -72.256213 79.875000 10.602337 7.533717