Summary Page Created:Thu July 20, 2006 10:53 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590280

Instrument: ACIS Obs ID: 3525 Source: E0102-72[S5,-120,-17.29,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf03525N002 full img2.fits acisf03525N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 10:53 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590280

Instrument: ACIS Obs ID: 3525 Source: E0102-72[S5,-120,-17.29,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T14:32:00 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-01T19:16:33 Observation start date DATE-END 2003-02-01T21:37:55 Observation end date RA PNT 15.632297269805 Pointing RA DEC PNT -72.300325412596 Pointing Dec ROLL PNT 246.98295028835 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T14:51:35 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-01T19:16:33 Observation start date DATE-END 2003-02-01T21:37:55 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72[S5,-120,-17.29,0,0] Source name TITLE AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3525 Observation id SEQ NUM 590280 Sequence number RA NOM 15.632297269805 Nominal RA DEC NOM -72.300325412596 Nominal Dec ROLL NOM 246.98295028835 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 10:53 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590280

Instrument: ACIS Obs ID: 3525 Source: E0102-72[S5,-120,-17.29,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.005584 -72.030798 13759.783203 141.176086 97.465401 15.467644 -72.392925 420.207489 23.827799 17.635180 15.484071 -72.543997 384.799988 31.425863 12.244692 15.808377 -72.154320 209.207504 18.586485 11.255894 15.687183 -72.256137 122.000000 12.200764 9.999373 15.467061 -72.393256 139.137924 23.009991 6.046849 15.415732 -72.606066 117.544853 23.442944 5.014082 15.107774 -72.561851 119.222588 28.991116 4.112384 15.901956 -72.023825 65.795532 17.539518 3.751274 15.483863 -72.567355 88.875000 23.912756 3.716636