Summary Page Created:Thu July 20, 2006 12:21 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590290

Instrument: ACIS Obs ID: 3535 Source: E0102-72[I3,-120,-7.0,0.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf03535N003 full img2.fits acisf03535N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 12:21 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590290

Instrument: ACIS Obs ID: 3535 Source: E0102-72[I3,-120,-7.0,0.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T16:03:26 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-01T21:37:55 Observation start date DATE-END 2003-02-02T00:18:49 Observation end date RA PNT 15.826368071773 Pointing RA DEC PNT -72.139484632225 Pointing Dec ROLL PNT 247.19041060193 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T16:19:48 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-01T21:37:55 Observation start date DATE-END 2003-02-02T00:18:49 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72[I3,-120,-7.0,0.5,0] Source name TITLE AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3535 Observation id SEQ NUM 590290 Sequence number RA NOM 15.826368071773 Nominal RA DEC NOM -72.139484632225 Nominal Dec ROLL NOM 247.19041060193 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 12:21 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590290

Instrument: ACIS Obs ID: 3535 Source: E0102-72[I3,-120,-7.0,0.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.000795 -72.034303 1272.255127 68.507912 18.570923 16.020419 -72.032393 1108.988647 64.235664 17.264376 16.001345 -72.028638 1136.636353 72.354462 15.709279 15.808059 -72.153969 276.428558 18.052231 15.312710 16.013316 -72.027480 939.920471 63.763790 14.740662 15.997274 -72.031194 828.848267 66.448097 12.473619 16.267199 -72.375437 255.795456 25.540928 10.015120 15.406335 -72.071980 141.193176 14.234673 9.918962 15.336903 -72.188337 104.282501 12.344638 8.447595 15.687960 -72.256146 75.556816 10.680540 7.074251