Summary Page Created:Thu July 20, 2006 11:40 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590293

Instrument: ACIS Obs ID: 3538 Source: E0102-72[I3,-120,-4.0,2.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf03538N002 full img2.fits acisf03538N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 11:40 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590293

Instrument: ACIS Obs ID: 3538 Source: E0102-72[I3,-120,-4.0,2.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T14:45:01 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-02T05:01:35 Observation start date DATE-END 2003-02-02T07:22:58 Observation end date RA PNT 15.789435136819 Pointing RA DEC PNT -72.079987642734 Pointing Dec ROLL PNT 246.83722546972 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T15:39:17 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-02T05:01:35 Observation start date DATE-END 2003-02-02T07:22:58 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72[I3,-120,-4.0,2.5,0] Source name TITLE AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3538 Observation id SEQ NUM 590293 Sequence number RA NOM 15.789435136819 Nominal RA DEC NOM -72.079987642734 Nominal Dec ROLL NOM 246.83722546972 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 11:40 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590293

Instrument: ACIS Obs ID: 3538 Source: E0102-72[I3,-120,-4.0,2.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.019340 -72.033295 805.416687 53.629745 15.018097 15.808343 -72.153916 259.571442 18.560610 13.985069 15.999739 -72.028515 725.041687 53.535309 13.543242 16.017083 -72.034575 661.666687 48.991913 13.505630 15.406162 -72.071946 169.068970 15.020652 11.255768 16.003870 -72.034551 506.714294 48.707371 10.403236 16.008403 -72.027191 399.583344 49.509556 8.070832 15.996940 -72.031245 375.714294 47.974468 7.831547 16.008506 -72.031435 252.041672 34.114532 7.388103 15.906387 -72.025875 72.238640 10.072865 7.171608