Summary Page Created:Thu July 20, 2006 12:50 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590297

Instrument: ACIS Obs ID: 3542 Source: E0102-72[I1,-120,-4.0,-3.68,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf03542N002 full img2.fits acisf03542N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 12:50 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590297

Instrument: ACIS Obs ID: 3542 Source: E0102-72[I1,-120,-4.0,-3.68,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T16:30:13 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-02T14:27:07 Observation start date DATE-END 2003-02-02T16:48:30 Observation end date RA PNT 16.095268113787 Pointing RA DEC PNT -72.120828199392 Pointing Dec ROLL PNT 246.69704617415 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T16:48:57 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-02T14:27:07 Observation start date DATE-END 2003-02-02T16:48:30 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72[I1,-120,-4.0,-3.68,0] Source name TITLE AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3542 Observation id SEQ NUM 590297 Sequence number RA NOM 16.095268113787 Nominal RA DEC NOM -72.120828199392 Nominal Dec ROLL NOM 246.69704617415 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 12:50 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590297

Instrument: ACIS Obs ID: 3542 Source: E0102-72[I1,-120,-4.0,-3.68,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.019293 -72.033268 736.833313 51.248131 14.377760 16.007650 -72.027342 787.920471 55.806149 14.118882 16.000073 -72.028302 744.545471 53.014389 14.044214 15.997219 -72.031431 784.295471 56.659534 13.842250 16.004044 -72.034670 734.166687 56.422966 13.011841 15.808192 -72.154039 206.193176 16.503977 12.493546 16.017867 -72.028231 607.443176 49.388748 12.299222 16.015534 -72.034663 543.625000 49.387501 11.007339 16.020543 -72.029753 392.352264 49.215435 7.972138 16.480270 -72.064092 67.666664 10.595763 6.386200