Summary Page Created:Thu July 20, 2006 12:55 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590298

Instrument: ACIS Obs ID: 3543 Source: E0102-72[I2,-120,4.7,2.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf03543N002 full img2.fits acisf03543N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 12:55 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590298

Instrument: ACIS Obs ID: 3543 Source: E0102-72[I2,-120,4.7,2.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T16:36:44 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-02T16:48:30 Observation start date DATE-END 2003-02-02T19:13:00 Observation end date RA PNT 15.977311316492 Pointing RA DEC PNT -71.946756932264 Pointing Dec ROLL PNT 246.54533355606 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.76843262 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T16:54:21 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-02T16:48:30 Observation start date DATE-END 2003-02-02T19:13:00 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72[I2,-120,4.7,2.5,0] Source name TITLE AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3543 Observation id SEQ NUM 590298 Sequence number RA NOM 15.977311316492 Nominal RA DEC NOM -71.946756932264 Nominal Dec ROLL NOM 246.54533355606 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 12:55 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590298

Instrument: ACIS Obs ID: 3543 Source: E0102-72[I2,-120,4.7,2.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.018941 -72.033448 758.875000 54.423447 13.943898 16.015072 -72.034790 663.166687 50.851681 13.041195 15.999749 -72.028219 634.583313 49.289341 12.874657 16.003768 -72.034740 682.583313 56.689949 12.040641 15.997253 -72.031392 549.416687 52.643845 10.436484 16.021161 -72.030027 355.916656 46.102943 7.720042 16.009184 -72.027122 334.142853 46.913532 7.122526 16.008314 -72.032103 256.083344 38.534901 6.645491 16.016974 -72.028041 261.833344 45.669502 5.733221 17.006910 -71.972802 135.976730 23.805126 5.712078