Summary Page Created:Fri June 30, 2006 12:05 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590312

Instrument: ACIS Obs ID: 3700 Source: G21.5-0.9[Chip S3, T=120, Offsets=-1.0,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4B OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

acisf03700N003 full img2.fits acisf03700N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri June 30, 2006 12:05 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590312

Instrument: ACIS Obs ID: 3700 Source: G21.5-0.9[Chip S3, T=120, Offsets=-1.0,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4B OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-06-30T15:48:42 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-11-09T12:21:46 Observation start date DATE-END 2003-11-09T15:32:09 Observation end date RA PNT 278.39272647446 Pointing RA DEC PNT -10.589033978438 Pointing Dec ROLL PNT 283.35691355863 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-06-30T16:03:42 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-11-09T12:21:46 Observation start date DATE-END 2003-11-09T15:32:09 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9[Chip S3, T=120, Offsets=-1.0,0,0]

Source name

TITLE AO4B OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Propo

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3700 Observation id SEQ NUM 590312 Sequence number RA NOM 278.39272647446 Nominal RA DEC NOM -10.589033978438 Nominal Dec ROLL NOM 283.35691355863 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri June 30, 2006 12:05 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590312

Instrument: ACIS Obs ID: 3700 Source: G21.5-0.9[Chip S3, T=120, Offsets=-1.0,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4B OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.389714 -10.568815 859.857117 56.668175 15.173546 278.367680 -10.402204 207.708328 17.903809 11.601349 278.365684 -10.590146 71.714287 10.042165 7.141317 278.405919 -10.897110 203.215942 29.962988 6.782232 278.524473 -10.870540 152.863785 25.283916 6.045890 278.490179 -10.877659 124.943748 27.405254 4.559117 278.505571 -10.772617 67.873756 15.231833 4.456046 278.520594 -10.859279 123.718750 28.395702 4.356953 278.316240 -10.395857 42.525894 10.319227 4.121035 278.512467 -10.820389 102.125000 24.823832 4.113990