Summary Page Created:Fri August 11, 2006 18:15 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590318

Instrument: ACIS Obs ID: 4353 Source: G21.5-0.9[Chip S3, T=120, Offsets=-1,5,11.7] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 CALIBRATION OBSERVATIONS TO MEASURE THE MIRROR VIGNETTING

acisf04353N002 full img2.fits acisf04353N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri August 11, 2006 18:15 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590318

Instrument: ACIS Obs ID: 4353 Source: G21.5-0.9[Chip S3, T=120, Offsets=-1,5,11.7] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 CALIBRATION OBSERVATIONS TO MEASURE THE MIRROR VIGNETTING

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-11T22:01:07 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-05-15T18:28:03 Observation start date DATE-END 2003-05-15T21:58:14 Observation end date RA PNT 278.46678899229 Pointing RA DEC PNT -10.525108298503 Pointing Dec ROLL PNT 106.28407314678 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-11T22:14:17 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-05-15T18:28:03 Observation start date DATE-END 2003-05-15T21:58:14 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9[Chip S3, T=120, Offsets=-1,5,11.7]

Source name

TITLE AO4 CALIBRATION OBSERVA- TIONS TO MEASURE THE MIR- ROR VIGNETTING

Prop

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 4353 Observation id SEQ NUM 590318 Sequence number RA NOM 278.46678899229 Nominal RA DEC NOM -10.525108298503 Nominal Dec ROLL NOM 106.28407314678 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri August 11, 2006 18:15 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590318

Instrument: ACIS Obs ID: 4353 Source: G21.5-0.9[Chip S3, T=120, Offsets=-1,5,11.7] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 CALIBRATION OBSERVATIONS TO MEASURE THE MIRROR VIGNETTING

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.390150 -10.568799 2258.916748 74.743202 30.222370 278.368098 -10.402358 318.105011 21.521759 14.780622 278.365723 -10.589818 78.234482 13.486034 5.801148 278.386122 -10.570133 123.750000 33.949421 3.645128 278.638632 -10.521317 29.075863 8.593795 3.383355 278.390205 -10.564774 129.250000 38.779259 3.332967 278.317680 -10.393399 29.359821 8.819457 3.328983 278.506129 -10.464667 21.714285 6.589105 3.295483 278.355823 -10.543082 19.000000 5.819849 3.264689 278.543691 -10.355542 22.636364 7.490889 3.021853