Summary Page Created:Wed May 30, 2007 16:26 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100002

Instrument: ACIS Obs ID: 1754 Source: LINEAR 1999 S4 PI: Dr. Carey Lisse Title: AXAF LOW ENERGY SPECTROSCOPY AND PHOTOMETRIC IMAGING OF COMETARY X-RAY

EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

acisf01754N003 full img2.fits acisf01754N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed May 30, 2007 16:26 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100002

Instrument: ACIS Obs ID: 1754 Source: LINEAR 1999 S4 PI: Dr. Carey Lisse Title: AXAF LOW ENERGY SPECTROSCOPY AND PHOTOMETRIC IMAGING OF COMETARY X-RAY

EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-30T20:08:23 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-07-14T07:38:22 Observation start date DATE-END 2000-07-14T08:09:28 Observation end date RA PNT 66.293024105858 Pointing RA DEC PNT 60.567885158805 Pointing Dec ROLL PNT 62.238145271291 Pointing Roll RA TARG 66.25371 Observer’s specified target RA DEC TARG 60.53506 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-30T20:25:50 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-07-14T07:38:22 Observation start date DATE-END 2000-07-14T08:09:28 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT LINEAR 1999 S4 Source name TITLE AXAF LOW ENERGY SPEC- TROSCOPY AND PHOTOMET- RIC IMAGING OF COMETARY X- RAY EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

Proposal title

OBSERVER Dr. Carey Lisse Principal investigator OBS ID 1754 Observation id SEQ NUM 100002 Sequence number RA NOM 66.293024105858 Nominal RA DEC NOM 60.567885158805 Nominal Dec ROLL NOM 62.238145271291 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed May 30, 2007 16:26 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100002

Instrument: ACIS Obs ID: 1754 Source: LINEAR 1999 S4 PI: Dr. Carey Lisse Title: AXAF LOW ENERGY SPECTROSCOPY AND PHOTOMETRIC IMAGING OF COMETARY X-RAY

EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 65.965964 60.388133 30.791666 7.899518 3.897917 66.022997 60.446681 31.954546 8.699353 3.673209 66.021349 60.376999 28.235294 7.713009 3.660737 66.190308 60.402407 30.055172 8.225001 3.654124 66.193887 60.378834 35.333332 9.819242 3.598377 66.599304 60.836867 33.853821 9.726357 3.480627 66.064568 60.406943 27.221428 7.969888 3.415535 66.175205 60.334791 25.235294 7.481317 3.373108 66.058124 60.438849 24.034483 7.283257 3.299963 66.005590 60.425735 25.276785 8.125040 3.110974

Full Field with Sources