Summary Page Created:Thu October 26, 2000 14:01 EDT page: 1 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 400014

Instrument: ACIS Obs ID: 1456 Source: CYG X-3 PI: DR. ALBERT BRINKMAN Grating: HETG Title: OBSERVATIONS OF ACTIVE, COMPACT, LOW-MASS X-RAY BINARIES WITH LETGS

acisf01456N003 full img2.fits acisf01456N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu October 26, 2000 14:01 EDT page: 2 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 400014

Instrument: ACIS Obs ID: 1456 Source: CYG X-3 PI: DR. ALBERT BRINKMAN Grating: HETG Title: OBSERVATIONS OF ACTIVE, COMPACT, LOW-MASS X-RAY BINARIES WITH LETGS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 0 R4CU5UPD9 ASCDS version number OBI #0 DATE 0 2000-09-27T16:35:47 Date and time of file creation OBI #0 DATE-OBS 0 1999-10-20T01:11:38 Date and time of observation start OBI #0 DATE-END 0 1999-10-20T05:15:40 Date and time of observation stop OBI #0 RA PNT 0 308.103107 Pointing RA OBI #0 DEC PNT 0 40.952866 Pointing Dec OBI #0 ROLL PNT 0 268.821531 Pointing Roll OBI #0 RA TARG 0 308.106250 Observer’s specified target RA OBI #0 DEC TARG 0 40.957694 Observer’s specified target Dec OBI #0 DATAMODE 0 FAINT Data mode OBI #0 READMODE 0 TIMED Read mode OBI #0 ASCDSVER 2 R4CU5UPD11 ASCDS version number OBI #2 DATE 2 2000-10-21T19:04:07 Date and time of file creation OBI #2 DATE-OBS 2 1999-12-19T18:06:08 Date and time of observation start OBI #2 DATE-END 2 1999-12-19T21:12:43 Date and time of observation stop OBI #2 RA PNT 2 308.109506 Pointing RA OBI #2 DEC PNT 2 40.952882 Pointing Dec OBI #2 ROLL PNT 2 321.613911 Pointing Roll OBI #2 RA TARG 2 308.106250 Observer’s specified target RA OBI #2 DEC TARG 2 40.957694 Observer’s specified target Dec OBI #2 DATAMODE 2 FAINT Data mode OBI #2 READMODE 2 TIMED Read mode OBI #2

Summary Page Created:Thu October 26, 2000 14:01 EDT page: 3 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 400014

Instrument: ACIS Obs ID: 1456 Source: CYG X-3 PI: DR. ALBERT BRINKMAN Grating: HETG Title: OBSERVATIONS OF ACTIVE, COMPACT, LOW-MASS X-RAY BINARIES WITH LETGS

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER R4CU5UPD11.1 ASCDS version number DATE 2000-10-26T17:47:21 Date and time of file creation DATE-OBS 1999-10-20T01:11:38 Date and time of observation start DATE-END 1999-12-19T21:12:43 Date and time of observation stop INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-56789 Detector GRATING HETG Grating OBJECT CYG X-3 Source name TITLE OBSERVATIONS OF ACTIVE, COMPACT, LOW-MASS X-RAY BINARIES WITH LETGS OBSERVER DR. ALBERT BRINKMAN Principal investigator OBS ID 1456 Observation id SEQ NUM 400014 Sequence number RA NOM 308.103107 Nominal RA DEC NOM 40.952866 Nominal Dec ROLL NOM 268.821531 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu October 26, 2000 14:01 EDT page: 4 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 400014

Instrument: ACIS Obs ID: 1456 Source: CYG X-3 PI: DR. ALBERT BRINKMAN Grating: HETG Title: OBSERVATIONS OF ACTIVE, COMPACT, LOW-MASS X-RAY BINARIES WITH LETGS

HEG +1 Order MEG +1 Order