Summary Page Created:Sun May 27, 2007 14:54 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500003

Instrument: ACIS Obs ID: 116 Source: KEPLER SNR PI: DR STEPHEN HOLT Title: ACIS OBSERVATIONS OF TYCHO AND KEPLER

acisf00116N003 full img2.fits acisf00116N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sun May 27, 2007 14:54 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500003

Instrument: ACIS Obs ID: 116 Source: KEPLER SNR PI: DR STEPHEN HOLT Title: ACIS OBSERVATIONS OF TYCHO AND KEPLER

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-27T17:34:51 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-06-30T12:04:56 Observation start date DATE-END 2000-07-01T02:19:46 Observation end date RA PNT 262.6653805748 Pointing RA DEC PNT -21.50848987975 Pointing Dec ROLL PNT 261.12426400403 Pointing Roll RA TARG 262.67083 Observer’s specified target RA DEC TARG -21.48806 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-27T18:51:11 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-06-30T12:04:56 Observation start date DATE-END 2000-07-01T02:19:46 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT KEPLER SNR Source name TITLE ACIS OBSERVATIONS OF TY- CHO AND KEPLER

Proposal title

OBSERVER DR STEPHEN HOLT Principal investigator OBS ID 116 Observation id SEQ NUM 500003 Sequence number RA NOM 262.6653805748 Nominal RA DEC NOM -21.50848987975 Nominal Dec ROLL NOM 261.12426400403 Nominal Roll

Summary Page Created:Sun May 27, 2007 14:54 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500003

Instrument: ACIS Obs ID: 116 Source: KEPLER SNR PI: DR STEPHEN HOLT Title: ACIS OBSERVATIONS OF TYCHO AND KEPLER

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 262.667676 -21.489104 2118.142822 76.575775 27.660742 262.659499 -21.466132 2805.142822 110.630333 25.356001 262.645546 -21.562268 541.386353 25.588766 21.157188 262.648928 -21.484413 1655.571411 90.283508 18.337475 262.668625 -21.489648 1248.714233 71.410637 17.486391 262.652734 -21.477342 1921.428589 122.789932 15.648096 262.616581 -21.528451 348.714294 23.277225 14.980922 262.669785 -21.489939 1012.428589 68.812668 14.712822 262.649814 -21.480116 1185.714233 86.810997 13.658573 262.655367 -21.472442 1069.714233 79.540863 13.448613