Summary Page Created:Thu November 2, 2006 14:44 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600147

Instrument: ACIS Obs ID: 1854 Source: M31 TRANSIENT TBD PI: Dr. Stephen Murray Title: M31 MONITORING (FOLLOWUP)

acisf01854N002 full img2.fits acisf01854N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu November 2, 2006 14:44 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600147

Instrument: ACIS Obs ID: 1854 Source: M31 TRANSIENT TBD PI: Dr. Stephen Murray Title: M31 MONITORING (FOLLOWUP)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-02T19:29:55 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-01-13T10:29:53 Observation start date DATE-END 2001-01-13T12:23:16 Observation end date RA PNT 10.673487693578 Pointing RA DEC PNT 41.255480699363 Pointing Dec ROLL PNT 295.58297354524 Pointing Roll RA TARG 10.67 Observer’s specified target RA DEC TARG 41.265 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-02T19:43:32 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-01-13T10:29:53 Observation start date DATE-END 2001-01-13T12:23:16 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31 TRANSIENT TBD Source name TITLE M31 MONITORING (FOLLOWUP)

Proposal title

OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 1854 Observation id SEQ NUM 600147 Sequence number RA NOM 10.673487693578 Nominal RA DEC NOM 41.255480699363 Nominal Dec ROLL NOM 295.58297354524 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu November 2, 2006 14:44 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600147

Instrument: ACIS Obs ID: 1854 Source: M31 TRANSIENT TBD PI: Dr. Stephen Murray Title: M31 MONITORING (FOLLOWUP)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 10.660695 41.267684 877.428589 33.757881 25.991814 10.696452 41.274533 540.142883 25.141144 21.484419 10.702112 41.255853 542.571411 25.329046 21.420918 10.718789 41.315116 509.428558 24.423912 20.857780 10.595490 41.259768 517.068176 24.931421 20.739620 10.728801 41.267532 498.000000 25.473614 19.549641 10.629638 41.272666 431.428558 23.220219 18.579866 10.617803 41.206389 372.988647 21.652927 17.225784 10.718766 41.261057 336.571442 21.208094 15.869952 10.675638 41.268930 302.571442 19.105900 15.836544