Summary Page Created:Sun May 27, 2007 15:06 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600070

Instrument: ACIS Obs ID: 310 Source: M31 TRANSIENT TBD PI: Dr. Stephen Murray Title: M31 MONITORING (FOLLOWUP)

acisf00310N003 full img2.fits acisf00310N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sun May 27, 2007 15:06 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600070

Instrument: ACIS Obs ID: 310 Source: M31 TRANSIENT TBD PI: Dr. Stephen Murray Title: M31 MONITORING (FOLLOWUP)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-27T18:47:18 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-07-02T22:12:32 Observation start date DATE-END 2000-07-03T00:56:25 Observation end date RA PNT 10.683111396224 Pointing RA DEC PNT 41.278759184581 Pointing Dec ROLL PNT 108.74985193777 Pointing Roll RA TARG 10.685 Observer’s specified target RA DEC TARG 41.268972 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-27T19:05:22 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-07-02T22:12:32 Observation start date DATE-END 2000-07-03T00:56:25 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31 TRANSIENT TBD Source name TITLE M31 MONITORING (FOLLOWUP)

Proposal title

OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 310 Observation id SEQ NUM 600070 Sequence number RA NOM 10.683111396224 Nominal RA DEC NOM 41.278759184581 Nominal Dec ROLL NOM 108.74985193777 Nominal Roll

Summary Page Created:Sun May 27, 2007 15:06 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600070

Instrument: ACIS Obs ID: 310 Source: M31 TRANSIENT TBD PI: Dr. Stephen Murray Title: M31 MONITORING (FOLLOWUP)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 10.660798 41.267694 878.285706 33.628601 26.117226 10.675742 41.268928 580.428589 25.894724 22.414936 10.728889 41.267539 592.142883 26.650743 22.218624 10.702200 41.255864 576.285706 26.079227 22.097500 10.718830 41.315083 546.857117 26.701860 20.480114 10.629717 41.272679 520.428589 25.606863 20.323792 10.718838 41.261072 356.428558 20.886587 17.064951 10.595623 41.259763 346.428558 21.212646 16.331228 10.699544 41.259105 320.000000 19.767048 16.188559 10.617837 41.206410 322.166656 20.379320 15.808509