Summary Page Created:Tue June 5, 2007 06:48 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600072

Instrument: ACIS Obs ID: 312 Source: M31 TRANSIENT TBD PI: Dr. Stephen Murray Title: M31 MONITORING (FOLLOWUP)

acisf00312N002 full img2.fits acisf00312N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue June 5, 2007 06:48 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600072

Instrument: ACIS Obs ID: 312 Source: M31 TRANSIENT TBD PI: Dr. Stephen Murray Title: M31 MONITORING (FOLLOWUP)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-05T10:26:10 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-08-27T20:10:42 Observation start date DATE-END 2000-08-27T21:58:30 Observation end date RA PNT 10.680367984616 Pointing RA DEC PNT 41.285011238514 Pointing Dec ROLL PNT 140.55179908643 Pointing Roll RA TARG 10.685 Observer’s specified target RA DEC TARG 41.268972 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-05T10:47:57 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-08-27T20:10:42 Observation start date DATE-END 2000-08-27T21:58:30 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31 TRANSIENT TBD Source name TITLE M31 MONITORING (FOLLOWUP)

Proposal title

OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 312 Observation id SEQ NUM 600072 Sequence number RA NOM 10.680367984616 Nominal RA DEC NOM 41.285011238514 Nominal Dec ROLL NOM 140.55179908643 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue June 5, 2007 06:48 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600072

Instrument: ACIS Obs ID: 312 Source: M31 TRANSIENT TBD PI: Dr. Stephen Murray Title: M31 MONITORING (FOLLOWUP)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 10.660751 41.267632 1071.571411 35.803841 29.928953 10.794191 41.247564 527.988647 25.119530 21.019049 10.718762 41.315063 429.428558 22.646843 18.961962 10.617806 41.206353 390.916656 22.405613 17.447266 10.565071 41.021403 580.083313 33.576134 17.276657 10.702175 41.255821 353.714294 20.732676 17.060715 10.629736 41.272644 298.571442 18.994930 15.718480 10.595651 41.259727 272.571442 18.256161 14.930380 10.675685 41.268881 272.285706 18.348351 14.839792 10.577718 41.233772 284.291656 19.184301 14.818974