Summary Page Created:Fri June 8, 2007 06:05 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600073

Instrument: ACIS Obs ID: 313 Source: M31 TRANSIENT TBD PI: Dr. Stephen Murray Title: M31 MONITORING (FOLLOWUP)

acisf00313N002 full img2.fits acisf00313N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri June 8, 2007 06:05 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600073

Instrument: ACIS Obs ID: 313 Source: M31 TRANSIENT TBD PI: Dr. Stephen Murray Title: M31 MONITORING (FOLLOWUP)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-08T09:28:06 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-21T17:46:14 Observation start date DATE-END 2000-09-21T19:58:42 Observation end date RA PNT 10.658158158092 Pointing RA DEC PNT 40.878372591098 Pointing Dec ROLL PNT 162.8876000741 Pointing Roll RA TARG 10.67 Observer’s specified target RA DEC TARG 40.865 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 155.220047 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-08T10:04:53 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-21T17:46:14 Observation start date DATE-END 2000-09-21T19:58:42 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31 TRANSIENT TBD Source name TITLE M31 MONITORING (FOLLOWUP)

Proposal title

OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 313 Observation id SEQ NUM 600073 Sequence number RA NOM 10.658158158092 Nominal RA DEC NOM 40.878372591098 Nominal Dec ROLL NOM 162.8876000741 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri June 8, 2007 06:05 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600073

Instrument: ACIS Obs ID: 313 Source: M31 TRANSIENT TBD PI: Dr. Stephen Murray Title: M31 MONITORING (FOLLOWUP)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 10.669747 40.854746 776.428589 29.968512 25.908146 10.677226 40.864601 706.428589 28.732845 24.586098 10.566589 41.021076 394.744995 22.409575 17.615015 10.645847 40.810938 145.857147 13.931906 10.469289 10.568910 40.931384 116.208336 13.903149 8.358418 10.621694 41.076870 65.691963 12.070091 5.442541 10.293748 41.025911 113.219269 21.473564 5.272495 10.321781 41.020515 122.061607 24.700716 4.941622 10.358769 40.977336 105.833336 23.186466 4.564445 10.819285 41.063457 42.830452 10.016397 4.276034