Summary Page Created:Fri November 16, 2007 15:23 EST page: 1 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 700052

Instrument: ACIS Obs ID: 380 Source: M82 PI: Dr. Stephen Murray Title: THE ORIGIN OF HARD X-RAYS FROM M82

acisf00380N005 full img2.fits acisf00380N005 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri November 16, 2007 15:23 EST page: 2 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 700052

Instrument: ACIS Obs ID: 380 Source: M82 PI: Dr. Stephen Murray Title: THE ORIGIN OF HARD X-RAYS FROM M82

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 1 7.6.10 ASCDS version number OBI #1 DATE 1 2007-06-29T20:18:23 Date and time of file creation OBI #1 DATE-OBS 1 2000-05-07T20:08:05 Observation start date OBI #1 DATE-END 1 2000-05-07T21:59:50 Observation end date OBI #1 RA PNT 1 148.78438867712 Pointing RA OBI #1 DEC PNT 1 69.65291358783 Pointing Dec OBI #1 ROLL PNT 1 251.56273081347 Pointing Roll OBI #1 RA TARG 1 148.945833 Observer’s specified target RA OBI #1 DEC TARG 1 69.682778 Observer’s specified target Dec OBI #1 DATAMODE 1 VFAINT Data mode OBI #1 READMODE 1 TIMED Read mode OBI #1 FP TEMP 1 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] OBI #1 FSW VERS 1 30 ACIS flight software version number OBI #1 ASCDSVER 2 7.6.11.2 ASCDS version number OBI #2 DATE 2 2007-11-16T19:54:30 Date and time of file creation OBI #2 DATE-OBS 2 2000-06-12T13:31:49 Observation start date OBI #2 DATE-END 2 2000-06-12T14:14:58 Observation end date OBI #2 RA PNT 2 148.85296667555 Pointing RA OBI #2 DEC PNT 2 69.627799646239 Pointing Dec OBI #2 ROLL PNT 2 282.84207078363 Pointing Roll OBI #2 RA TARG 2 148.945833 Observer’s specified target RA OBI #2 DEC TARG 2 69.682778 Observer’s specified target Dec OBI #2 DATAMODE 2 VFAINT Data mode OBI #2 READMODE 2 TIMED Read mode OBI #2 FP TEMP 2 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] OBI #2 FSW VERS 2 30 ACIS flight software version number OBI #2

Summary Page Created:Fri November 16, 2007 15:23 EST page: 3 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 700052

Instrument: ACIS Obs ID: 380 Source: M82 PI: Dr. Stephen Murray Title: THE ORIGIN OF HARD X-RAYS FROM M82

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 ASCDS version number DATE 2007-11-16T20:21:19 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-05-07T20:08:05 Observation start date DATE-END 2000-06-12T14:14:58 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M82 Source name TITLE THE ORIGIN OF HARD X-RAYS FROM M82

Proposal title

OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 380 Observation id SEQ NUM 700052 Sequence number RA NOM 148.78438867712 Nominal RA DEC NOM 69.65291358783 Nominal Dec ROLL NOM 251.56273081347 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri November 16, 2007 15:23 EST page: 4 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 700052

Instrument: ACIS Obs ID: 380 Source: M82 PI: Dr. Stephen Murray Title: THE ORIGIN OF HARD X-RAYS FROM M82

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 148.958950 69.679666 2063.142822 58.273468 35.404499 148.962921 69.679166 746.142883 40.499092 18.423693 148.944074 69.678035 192.511368 16.306288 11.805959 148.947816 69.676773 184.068176 16.459681 11.182975 148.977980 69.683603 66.857140 11.543071 5.791972 148.964849 69.676852 145.285721 25.170292 5.772110 148.908623 69.674893 28.000000 6.799253 4.118099 148.863249 69.656631 28.714285 7.194445 3.991174 149.081782 69.696239 28.795000 7.253203 3.969970 149.606522 69.534184 75.601326 20.222961 3.738391