Summary Page Created:Tue November 20, 2007 14:59 EST page: 1 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 700166

Instrument: ACIS Obs ID: 861 Source: Q2345+007 PI: Dr. Paul Green Title: WIDE SEPARATION QUASARS: PAIRS OR LENSES?

acisf00861N005 full img2.fits acisf00861N005 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 14:59 EST page: 2 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 700166

Instrument: ACIS Obs ID: 861 Source: Q2345+007 PI: Dr. Paul Green Title: WIDE SEPARATION QUASARS: PAIRS OR LENSES?

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 0 7.6.10 ASCDS version number OBI #0 DATE 0 2007-06-29T20:22:03 Date and time of file creation OBI #0 DATE-OBS 0 2000-05-26T18:12:37 Observation start date OBI #0 DATE-END 0 2000-05-27T01:18:05 Observation end date OBI #0 RA PNT 0 357.07527751234 Pointing RA OBI #0 DEC PNT 0 0.97595116038076 Pointing Dec OBI #0 ROLL PNT 0 112.71573273658 Pointing Roll OBI #0 RA TARG 0 357.081667 Observer’s specified target RA OBI #0 DEC TARG 0 0.955861 Observer’s specified target Dec OBI #0 DATAMODE 0 FAINT Data mode OBI #0 READMODE 0 TIMED Read mode OBI #0 FP TEMP 0 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] OBI #0 FSW VERS 0 30 ACIS flight software version number OBI #0 ASCDSVER 1 7.6.11.2 ASCDS version number OBI #1 DATE 1 2007-11-19T22:02:46 Date and time of file creation OBI #1 DATE-OBS 1 2000-06-27T07:11:43 Observation start date OBI #1 DATE-END 1 2000-06-27T21:59:53 Observation end date OBI #1 RA PNT 1 357.07488986657 Pointing RA OBI #1 DEC PNT 1 0.97579160181714 Pointing Dec OBI #1 ROLL PNT 1 113.83064702803 Pointing Roll OBI #1 RA TARG 1 357.081667 Observer’s specified target RA OBI #1 DEC TARG 1 0.955861 Observer’s specified target Dec OBI #1 DATAMODE 1 FAINT Data mode OBI #1 READMODE 1 TIMED Read mode OBI #1 FP TEMP 1 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] OBI #1 FSW VERS 1 30 ACIS flight software version number OBI #1

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 14:59 EST page: 3 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 700166

Instrument: ACIS Obs ID: 861 Source: Q2345+007 PI: Dr. Paul Green Title: WIDE SEPARATION QUASARS: PAIRS OR LENSES?

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 ASCDS version number DATE 2007-11-20T19:49:43 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-05-26T18:12:37 Observation start date DATE-END 2000-06-27T21:59:53 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-123678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT Q2345+007 Source name TITLE WIDE SEPARATION QUASARS: PAIRS OR LENSES?

Proposal title

OBSERVER Dr. Paul Green Principal investigator OBS ID 861 Observation id SEQ NUM 700166 Sequence number RA NOM 357.07527751234 Nominal RA DEC NOM 0.97595116038076 Nominal Dec ROLL NOM 112.71573273658 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 14:59 EST page: 4 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 700166

Instrument: ACIS Obs ID: 861 Source: Q2345+007 PI: Dr. Paul Green Title: WIDE SEPARATION QUASARS: PAIRS OR LENSES?

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 357.301476 1.026079 2057.627441 48.955231 42.030796 357.383106 1.035922 2274.514893 66.141647 34.388546 357.297057 1.046313 1445.803955 42.781075 33.795410 357.337323 1.028646 1227.681763 44.231476 27.755842 357.344324 1.092281 991.611633 40.308514 24.600550 357.257129 1.001297 781.954529 32.219822 24.269363 357.320984 0.999461 802.750000 33.251282 24.141926 357.264047 1.047379 940.168762 39.240433 23.959183 357.166818 1.131230 737.113647 31.551657 23.362122 357.279362 1.025358 754.740845 32.436104 23.268543