Summary Page Created:Sat June 9, 2007 12:49 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800033

Instrument: ACIS Obs ID: 525 Source: MS 0302.7+1658 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: DETERMINATION OF H0/Q0

acisf00525N002 full img2.fits acisf00525N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat June 9, 2007 12:49 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800033

Instrument: ACIS Obs ID: 525 Source: MS 0302.7+1658 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: DETERMINATION OF H0/Q0

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-09T16:16:29 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-10-03T16:34:09 Observation start date DATE-END 2000-10-03T19:52:47 Observation end date RA PNT 46.367849231384 Pointing RA DEC PNT 17.221497339558 Pointing Dec ROLL PNT 105.8021715235 Pointing Roll RA TARG 46.38125 Observer’s specified target RA DEC TARG 17.168542 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-09T16:47:48 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-10-03T16:34:09 Observation start date DATE-END 2000-10-03T19:52:47 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-01236 Detector GRATING NONE Grating OBJECT MS 0302.7+1658 Source name TITLE DETERMINATION OF H0/Q0 Proposal title OBSERVER DR. LEON VANSPEYBROECK Principal investigator OBS ID 525 Observation id SEQ NUM 800033 Sequence number RA NOM 46.367849231384 Nominal RA DEC NOM 17.221497339558 Nominal Dec ROLL NOM 105.8021715235 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat June 9, 2007 12:49 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800033

Instrument: ACIS Obs ID: 525 Source: MS 0302.7+1658 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: DETERMINATION OF H0/Q0

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 46.302248 17.291896 107.477272 12.126384 8.863093 46.544633 17.184630 98.082756 12.385550 7.919129 46.304299 17.290505 89.750000 11.466027 7.827471 46.505562 17.308093 103.949997 13.703200 7.585819 46.270516 17.281871 33.692501 7.843437 4.295630 46.425480 17.368865 33.282501 8.548461 3.893391 46.310741 17.166749 24.000000 6.438627 3.727503 46.303891 17.161368 20.000000 5.885465 3.398202 46.445728 17.234185 25.142857 7.477502 3.362468 46.455497 17.192579 21.916666 6.585412 3.328063