Summary Page Created:Wed June 6, 2007 09:06 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800035

Instrument: ACIS Obs ID: 527 Source: RX J0439+0520 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: DETERMINATION OF H0/Q0

acisf00527N002 full img2.fits acisf00527N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 09:06 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800035

Instrument: ACIS Obs ID: 527 Source: RX J0439+0520 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: DETERMINATION OF H0/Q0

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T12:41:54 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-08-29T20:03:40 Observation start date DATE-END 2000-08-29T23:11:32 Observation end date RA PNT 69.78605308232 Pointing RA DEC PNT 5.4048333646152 Pointing Dec ROLL PNT 99.051387107322 Pointing Roll RA TARG 69.759525 Observer’s specified target RA DEC TARG 5.345486 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T13:06:01 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-08-29T20:03:40 Observation start date DATE-END 2000-08-29T23:11:32 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-01236 Detector GRATING NONE Grating OBJECT RX J0439+0520 Source name TITLE DETERMINATION OF H0/Q0 Proposal title OBSERVER DR. LEON VANSPEYBROECK Principal investigator OBS ID 527 Observation id SEQ NUM 800035 Sequence number RA NOM 69.78605308232 Nominal RA DEC NOM 5.4048333646152 Nominal Dec ROLL NOM 99.051387107322 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 09:06 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800035

Instrument: ACIS Obs ID: 527 Source: RX J0439+0520 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: DETERMINATION OF H0/Q0

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 69.767340 5.451784 126.238640 12.682164 9.954030 69.875378 5.467120 124.692497 12.764204 9.768921 69.716303 5.262161 145.360001 14.895219 9.758836 69.798290 5.311825 102.556816 11.993033 8.551366 69.692352 5.363090 64.477272 9.977027 6.462574 69.747613 5.265889 59.875000 10.255888 5.838110 69.893786 5.330532 47.916668 8.582866 5.582829 69.842814 5.322327 47.556820 9.092810 5.230157 69.876763 5.306681 33.958332 7.386679 4.597239 69.849807 5.352939 26.000000 6.470885 4.017998