Summary Page Created:Thu June 14, 2007 07:26 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800055

Instrument: ACIS Obs ID: 547 Source: V1701+6414 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: DETERMINATION OF H0/Q0

acisf00547N002 full img2.fits acisf00547N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu June 14, 2007 07:26 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800055

Instrument: ACIS Obs ID: 547 Source: V1701+6414 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: DETERMINATION OF H0/Q0

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-14T10:53:47 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-10-31T23:53:12 Observation start date DATE-END 2000-11-01T14:16:41 Observation end date RA PNT 255.44223182261 Pointing RA DEC PNT 64.201177360568 Pointing Dec ROLL PNT 322.43146205323 Pointing Roll RA TARG 255.345833 Observer’s specified target RA DEC TARG 64.236 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-14T11:25:10 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-10-31T23:53:12 Observation start date DATE-END 2000-11-01T14:16:41 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-01236 Detector GRATING NONE Grating OBJECT V1701+6414 Source name TITLE DETERMINATION OF H0/Q0 Proposal title OBSERVER DR. LEON VANSPEYBROECK Principal investigator OBS ID 547 Observation id SEQ NUM 800055 Sequence number RA NOM 255.44223182261 Nominal RA DEC NOM 64.201177360568 Nominal Dec ROLL NOM 322.43146205323 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu June 14, 2007 07:26 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800055

Instrument: ACIS Obs ID: 547 Source: V1701+6414 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: DETERMINATION OF H0/Q0

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 255.252921 64.202446 347.041656 21.183556 16.382597 255.558707 64.265228 242.458328 17.715776 13.686013 255.562050 64.168913 123.318184 12.645946 9.751598 256.105839 64.310915 338.275757 44.843494 7.543474 255.305763 64.132797 90.458336 12.258522 7.379220 255.896358 64.386823 243.681824 33.224434 7.334416 255.727305 64.175224 85.306816 13.049197 6.537323 255.461335 64.259885 60.238636 9.382133 6.420569 255.566877 64.174731 56.159092 9.003711 6.237327 256.078763 64.319609 256.174103 42.921261 5.968466