Summary Page Created:Wed May 30, 2007 14:52 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900005

Instrument: ACIS Obs ID: 933 Source: 1WGA J1340.1+2743 PI: Dr. Martin Elvis Title: BRIGHT ‘BLANK FIELD ’X-RAY SOURCES

acisf00933N003 full img2.fits acisf00933N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed May 30, 2007 14:52 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900005

Instrument: ACIS Obs ID: 933 Source: 1WGA J1340.1+2743 PI: Dr. Martin Elvis Title: BRIGHT ‘BLANK FIELD ’X-RAY SOURCES

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-30T18:17:21 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-07-10T17:11:48 Observation start date DATE-END 2000-07-10T20:24:47 Observation end date RA PNT 205.03749435555 Pointing RA DEC PNT 27.718799016085 Pointing Dec ROLL PNT 251.43485735487 Pointing Roll RA TARG 205.042917 Observer’s specified target RA DEC TARG 27.727472 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-30T18:51:40 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-07-10T17:11:48 Observation start date DATE-END 2000-07-10T20:24:47 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT 1WGA J1340.1+2743 Source name TITLE BRIGHT ‘BLANK FIELD ’X-RAY SOURCES

Proposal title

OBSERVER Dr. Martin Elvis Principal investigator OBS ID 933 Observation id SEQ NUM 900005 Sequence number RA NOM 205.03749435555 Nominal RA DEC NOM 27.718799016085 Nominal Dec ROLL NOM 251.43485735487 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed May 30, 2007 14:52 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900005

Instrument: ACIS Obs ID: 933 Source: 1WGA J1340.1+2743 PI: Dr. Martin Elvis Title: BRIGHT ‘BLANK FIELD ’X-RAY SOURCES

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 205.045133 27.729682 282.428558 18.925653 14.923056 204.920724 27.430485 267.624573 32.791698 8.161351 204.939740 27.425539 222.980072 29.914677 7.453868 204.922709 27.442316 198.126785 32.541889 6.088362 204.934556 27.478022 113.668968 25.778900 4.409380 204.953296 27.458506 123.568184 28.102833 4.397001 204.941496 27.430293 130.292862 31.627594 4.119595 204.958241 27.474016 103.744827 26.021955 3.986819 205.000529 27.607130 34.062069 8.645239 3.939980 204.927656 27.456237 108.083336 30.953276 3.491822