Summary Page Created:Wed June 6, 2007 14:54 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900007

Instrument: ACIS Obs ID: 935 Source: AX J0223+4212 PI: DR. TADAYUKI TAKAHASHI Title: AXAF OBSERVATION OF FAINT HARD X-RAY SOURCES DISCOVERED WITH ASCA

acisf00935N002 full img2.fits acisf00935N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 14:54 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900007

Instrument: ACIS Obs ID: 935 Source: AX J0223+4212 PI: DR. TADAYUKI TAKAHASHI Title: AXAF OBSERVATION OF FAINT HARD X-RAY SOURCES DISCOVERED WITH ASCA

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T17:50:16 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-05T00:02:01 Observation start date DATE-END 2000-09-05T01:50:02 Observation end date RA PNT 35.970913158444 Pointing RA DEC PNT 42.213039160194 Pointing Dec ROLL PNT 122.74466393708 Pointing Roll RA TARG 35.972083 Observer’s specified target RA DEC TARG 42.208306 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T18:53:25 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-05T00:02:01 Observation start date DATE-END 2000-09-05T01:50:02 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT AX J0223+4212 Source name TITLE AXAF OBSERVATION OF FAINT HARD X-RAY SOURCES DISCOVERED WITH ASCA OBSERVER DR. TADAYUKI TAKAHASHI Principal investigator OBS ID 935 Observation id SEQ NUM 900007 Sequence number RA NOM 35.970913158444 Nominal RA DEC NOM 42.213039160194 Nominal Dec ROLL NOM 122.74466393708 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 14:54 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900007

Instrument: ACIS Obs ID: 935 Source: AX J0223+4212 PI: DR. TADAYUKI TAKAHASHI Title: AXAF OBSERVATION OF FAINT HARD X-RAY SOURCES DISCOVERED WITH ASCA

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 35.768839 42.222279 91.113640 12.085993 7.538780 35.768679 42.222191 91.667503 12.464234 7.354443 35.609569 42.061779 94.601326 20.718460 4.566041 35.562312 42.145112 67.568108 15.543849 4.346935 35.694664 41.965728 85.965424 22.713852 3.784714 35.799761 42.007883 53.625000 14.707828 3.646018 36.103574 42.255558 21.897499 6.407446 3.417508 35.628053 42.036050 69.691032 21.513660 3.239385 35.738642 42.133385 30.208334 9.907437 3.049056 35.925380 42.311601 20.692499 6.795672 3.044952