Summary Page Created:Thu March 27, 2008 13:06 EDT page: 1 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 900015

Instrument: ACIS Obs ID: 943 Source: MBM 12 PI: DR. RANDALL SMITH Title: MEASURING THE AGE OF THE LOCAL BUBBLE BY OBSERVING O VII AND O VIII EMISSION

TOWARDS MBM 12

acisf00943N005 full img2.fits acisf00943N005 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu March 27, 2008 13:06 EDT page: 2 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 900015

Instrument: ACIS Obs ID: 943 Source: MBM 12 PI: DR. RANDALL SMITH Title: MEASURING THE AGE OF THE LOCAL BUBBLE BY OBSERVING O VII AND O VIII EMISSION

TOWARDS MBM 12

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 0 7.6.10 ASCDS version number OBI #0 DATE 0 2007-06-29T21:10:49 Date and time of file creation OBI #0 DATE-OBS 0 2000-07-09T23:59:40 Observation start date OBI #0 DATE-END 0 2000-07-10T11:56:20 Observation end date OBI #0 RA PNT 0 43.958809043928 Pointing RA OBI #0 DEC PNT 0 19.503190830901 Pointing Dec OBI #0 ROLL PNT 0 105.31447142979 Pointing Roll OBI #0 RA TARG 0 43.958167 Observer’s specified target RA OBI #0 DEC TARG 0 19.498578 Observer’s specified target Dec OBI #0 DATAMODE 0 FAINT Data mode OBI #0 READMODE 0 TIMED Read mode OBI #0 FP TEMP 0 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] OBI #0 FSW VERS 0 30 ACIS flight software version number OBI #0 ASCDSVER 1 7.6.11.5 ASCDS version number OBI #1 DATE 1 2008-03-26T23:21:49 Date and time of file creation OBI #1 DATE-OBS 1 2000-08-17T01:05:25 Observation start date OBI #1 DATE-END 1 2000-08-17T16:45:20 Observation end date OBI #1 RA PNT 1 43.95884137008 Pointing RA OBI #1 DEC PNT 1 19.503164205572 Pointing Dec OBI #1 ROLL PNT 1 105.30827698777 Pointing Roll OBI #1 RA TARG 1 43.958167 Observer’s specified target RA OBI #1 DEC TARG 1 19.498578 Observer’s specified target Dec OBI #1 DATAMODE 1 FAINT Data mode OBI #1 READMODE 1 TIMED Read mode OBI #1 FP TEMP 1 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] OBI #1 FSW VERS 1 30 ACIS flight software version number OBI #1

Summary Page Created:Thu March 27, 2008 13:06 EDT page: 3 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 900015

Instrument: ACIS Obs ID: 943 Source: MBM 12 PI: DR. RANDALL SMITH Title: MEASURING THE AGE OF THE LOCAL BUBBLE BY OBSERVING O VII AND O VIII EMISSION

TOWARDS MBM 12

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.5 ASCDS version number DATE 2008-03-27T17:00:42 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-07-09T23:59:40 Observation start date DATE-END 2000-08-17T16:45:20 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT MBM 12 Source name TITLE MEASURING THE AGE OF THE LOCAL BUBBLE BY OBSERV- ING O VII AND O VIII EMIS- SION TOWARDS MBM 12

Proposal title

OBSERVER DR. RANDALL SMITH Principal investigator OBS ID 943 Observation id SEQ NUM 900015 Sequence number RA NOM 43.95919 Nominal RA DEC NOM 19.504006 Nominal Dec ROLL NOM 105.314347 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu March 27, 2008 13:06 EDT page: 4 of 4

Chandra X-ray Center Seq Num: 900015

Instrument: ACIS Obs ID: 943 Source: MBM 12 PI: DR. RANDALL SMITH Title: MEASURING THE AGE OF THE LOCAL BUBBLE BY OBSERVING O VII AND O VIII EMISSION

TOWARDS MBM 12

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 44.034061 19.442817 27606.556641 180.458405 152.980164 43.963781 19.438996 1631.886353 45.028030 36.241566 43.948893 19.486505 586.000000 26.782902 21.879631 43.936312 19.811457 2070.757568 98.519867 21.018681 43.808425 19.779764 1897.534912 94.252342 20.132496 43.896935 19.804610 1681.003296 108.477402 15.496346 43.812791 19.768971 1398.824097 99.540237 14.052851 43.938974 19.798623 1368.771484 101.813393 13.443924 43.869101 19.797875 1365.803955 106.049187 12.878967 43.848155 19.791625 1357.707642 108.785393 12.480606