Summary Page Created:Mon November 6, 2006 09:57 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200077

Instrument: ACIS Obs ID: 603 Source: LAMBDA ORIONIS PI: Professor Gordon Garmire Title: OBSERVATION OF MASSIVE BINARY

acisf00603N002 full img2.fits acisf00603N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon November 6, 2006 09:57 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200077

Instrument: ACIS Obs ID: 603 Source: LAMBDA ORIONIS PI: Professor Gordon Garmire Title: OBSERVATION OF MASSIVE BINARY

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-06T14:21:51 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-07T06:38:07 Observation start date DATE-END 2001-02-07T09:57:17 Observation end date RA PNT 83.783535012351 Pointing RA DEC PNT 9.9294276655154 Pointing Dec ROLL PNT 282.02949077248 Pointing Roll RA TARG 83.7845 Observer’s specified target RA DEC TARG 9.934167 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-06T14:56:19 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-07T06:38:07 Observation start date DATE-END 2001-02-07T09:57:17 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-3 Detector GRATING NONE Grating OBJECT LAMBDA ORIONIS Source name TITLE OBSERVATION OF MASSIVE BINARY

Proposal title

OBSERVER Professor Gordon Garmire Principal investigator OBS ID 603 Observation id SEQ NUM 200077 Sequence number RA NOM 83.783535012351 Nominal RA DEC NOM 9.9294276655154 Nominal Dec ROLL NOM 282.02949077248 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon November 6, 2006 09:57 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200077

Instrument: ACIS Obs ID: 603 Source: LAMBDA ORIONIS PI: Professor Gordon Garmire Title: OBSERVATION OF MASSIVE BINARY

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 83.784512 9.934223 3305.857178 60.240643 54.877522 83.806881 9.940966 68.428574 10.068398 6.796371 83.784002 9.926300 57.428570 9.435042 6.086732