Summary Page Created:Fri December 15, 2006 17:48 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 300047

Instrument: ACIS Obs ID: 2503 Source: DQ HERCULIS PI: Dr KOJI MUKAI Title: THE ORIGIN OF SOFT X-RAYS IN DQ HERCULIS

acisf02503N002 full img2.fits acisf02503N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri December 15, 2006 17:48 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 300047

Instrument: ACIS Obs ID: 2503 Source: DQ HERCULIS PI: Dr KOJI MUKAI Title: THE ORIGIN OF SOFT X-RAYS IN DQ HERCULIS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-15T22:25:30 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-29T18:23:46 Observation start date DATE-END 2001-07-30T01:00:47 Observation end date RA PNT 271.86299259414 Pointing RA DEC PNT 45.854992802072 Pointing Dec ROLL PNT 213.84045552424 Pointing Roll RA TARG 271.875833 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.858889 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-15T22:47:33 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-29T18:23:46 Observation start date DATE-END 2001-07-30T01:00:47 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT DQ HERCULIS Source name TITLE THE ORIGIN OF SOFT X-RAYS IN DQ HERCULIS

Proposal title

OBSERVER Dr KOJI MUKAI Principal investigator OBS ID 2503 Observation id SEQ NUM 300047 Sequence number RA NOM 271.86299259414 Nominal RA DEC NOM 45.854992802072 Nominal Dec ROLL NOM 213.84045552424 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri December 15, 2006 17:48 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 300047

Instrument: ACIS Obs ID: 2503 Source: DQ HERCULIS PI: Dr KOJI MUKAI Title: THE ORIGIN OF SOFT X-RAYS IN DQ HERCULIS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 271.876073 45.859065 498.714294 24.120579 20.675884 271.620093 45.783406 341.579559 31.159605 10.962255 271.452162 45.735422 496.365448 47.237705 10.507823 271.827096 45.868273 142.857147 13.814964 10.340754 271.842974 46.030287 170.310349 17.480734 9.742745 271.546205 45.633336 410.694366 43.488373 9.443773 271.806900 45.748343 125.822502 15.511716 8.111449 271.581090 45.647173 317.625000 46.976894 6.761302 272.092515 45.913496 97.248276 14.389888 6.758098 272.088625 45.877959 78.154999 12.416016 6.294693