Summary Page Created:Fri December 8, 2006 03:02 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500131

Instrument: ACIS Obs ID: 1954 Source: SGR1900+14 PI: Dr. Kevin Hurley Title: THE PROPER MOTION OF THE SOFT GAMMA REPEATER SGR1900+14

acisf01954N002 full img2.fits acisf01954N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri December 8, 2006 03:02 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500131

Instrument: ACIS Obs ID: 1954 Source: SGR1900+14 PI: Dr. Kevin Hurley Title: THE PROPER MOTION OF THE SOFT GAMMA REPEATER SGR1900+14

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-08T07:05:54 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-17T10:50:44 Observation start date DATE-END 2001-06-17T19:37:07 Observation end date RA PNT 286.8067796815 Pointing RA DEC PNT 9.3261147936551 Pointing Dec ROLL PNT 148.56315771329 Pointing Roll RA TARG 286.809583 Observer’s specified target RA DEC TARG 9.32225 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-08T08:01:16 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-17T10:50:44 Observation start date DATE-END 2001-06-17T19:37:07 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT SGR1900+14 Source name TITLE THE PROPER MOTION OF THE SOFT GAMMA REPEATER SGR1900+14

Proposal t

OBSERVER Dr. Kevin Hurley Principal investigator OBS ID 1954 Observation id SEQ NUM 500131 Sequence number RA NOM 286.8067796815 Nominal RA DEC NOM 9.3261147936551 Nominal Dec ROLL NOM 148.56315771329 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri December 8, 2006 03:02 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500131

Instrument: ACIS Obs ID: 1954 Source: SGR1900+14 PI: Dr. Kevin Hurley Title: THE PROPER MOTION OF THE SOFT GAMMA REPEATER SGR1900+14

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 286.809681 9.322126 5390.285645 78.787544 68.415459 286.732597 9.009670 547.612366 50.590012 10.824515 286.628403 9.071231 526.302307 54.930531 9.581235 286.942935 9.406283 168.387497 17.961023 9.375161 286.766741 9.425187 131.847504 14.855983 8.875044 286.660111 9.134601 281.313721 38.187134 7.366715 286.700564 9.031102 480.996674 66.026855 7.284864 286.661604 9.051315 434.468445 60.571587 7.172809 286.641556 9.064304 359.634552 60.393246 5.954880 286.802969 9.186165 76.022728 13.346087 5.696256