Summary Page Created:Sat December 30, 2006 23:26 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500157

Instrument: HRC Obs ID: 1980 Source: 1RXSJ1639+5656 PI: Prof. Robert Rutledge Title: SEARCH FOR THE BRIGHTEST ISOLATED NEUTRON STARS

hrcf01980N003 full img2.fitshrcf01980N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat December 30, 2006 23:26 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500157

Instrument: HRC Obs ID: 1980 Source: 1RXSJ1639+5656 PI: Prof. Robert Rutledge Title: SEARCH FOR THE BRIGHTEST ISOLATED NEUTRON STARS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-12-31T04:06:53 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-09-07T18:10:25 Observation start date DATE-END 2001-09-07T19:04:18 Observation end date RA PNT 249.79258176902 Pointing RA DEC PNT 56.939118533293 Pointing Dec ROLL PNT 272.34261838757 Pointing Roll RA TARG 249.794583 Observer’s specified target RA DEC TARG 56.943611 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-12-31T04:24:45 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-09-07T18:10:25 Observation start date DATE-END 2001-09-07T19:04:18 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT 1RXSJ1639+5656 Source name TITLE SEARCH FOR THE BRIGHTEST ISOLATED NEUTRON STARS

Proposal title

OBSERVER Prof. Robert Rutledge Principal investigator OBS ID 1980 Observation id SEQ NUM 500157 Sequence number RA NOM 249.79258176902 Nominal RA DEC NOM 56.939118533293 Nominal Dec ROLL NOM 272.34261838757 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat December 30, 2006 23:26 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500157

Instrument: HRC Obs ID: 1980 Source: 1RXSJ1639+5656 PI: Prof. Robert Rutledge Title: SEARCH FOR THE BRIGHTEST ISOLATED NEUTRON STARS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 249.791147 56.945642 50.916668 8.779559 5.799456 249.687721 57.241345 65.799110 15.230548 4.320206 249.862296 57.241758 75.823212 17.902981 4.235229 249.857193 57.225819 70.375000 18.983252 3.707215 249.792133 57.241740 67.764282 19.555782 3.465179 249.886455 56.772546 27.082758 8.600220 3.149077 249.771135 56.697201 38.882355 12.809578 3.035413