Summary Page Created:Fri December 15, 2006 20:44 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500159

Instrument: ACIS Obs ID: 1982 Source: KES 79 PI: Frederick Seward Title: THE THERMAL COMPOSITE SNR KES 79

acisf01982N002 full img2.fits acisf01982N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri December 15, 2006 20:44 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500159

Instrument: ACIS Obs ID: 1982 Source: KES 79 PI: Frederick Seward Title: THE THERMAL COMPOSITE SNR KES 79

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-16T00:56:09 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-31T17:01:55 Observation start date DATE-END 2001-08-01T01:57:07 Observation end date RA PNT 283.15845860371 Pointing RA DEC PNT 0.66422664572731 Pointing Dec ROLL PNT 234.29112735878 Pointing Roll RA TARG 283.1625 Observer’s specified target RA DEC TARG 0.666667 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-16T01:42:30 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-31T17:01:55 Observation start date DATE-END 2001-08-01T01:57:07 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT KES 79 Source name TITLE THE THERMAL COMPOSITE SNR KES 79

Proposal title

OBSERVER Frederick Seward Principal investigator OBS ID 1982 Observation id SEQ NUM 500159 Sequence number RA NOM 283.15845860371 Nominal RA DEC NOM 0.66422664572731 Nominal Dec ROLL NOM 234.29112735878 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri December 15, 2006 20:44 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500159

Instrument: ACIS Obs ID: 1982 Source: KES 79 PI: Frederick Seward Title: THE THERMAL COMPOSITE SNR KES 79

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 283.410424 0.565585 2084.840820 70.086891 29.746517 283.160730 0.672128 681.714294 28.223053 24.154520 283.468105 0.565158 574.866333 52.205788 11.011544 283.400186 0.468611 393.700989 50.975372 7.723357 283.173313 0.783355 82.082756 11.654278 7.043144 283.054334 0.627036 72.077499 11.072531 6.509578 283.413205 0.488104 359.458466 56.589066 6.352083 283.261836 0.739413 69.511360 11.515015 6.036585 283.459465 0.571706 352.358795 58.636215 6.009235 283.387441 0.628946 189.450974 31.928787 5.933547