Summary Page Created:Thu December 14, 2006 06:15 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500161

Instrument: ACIS Obs ID: 1984 Source: CTB 80 CORE PI: DR. YVES GALLANT Title: HIGH-RESOLUTION SPECTRAL IMAGING OF THE PLERIONIC CORE OF CTB 80

acisf01984N002 full img2.fits acisf01984N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu December 14, 2006 06:15 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500161

Instrument: ACIS Obs ID: 1984 Source: CTB 80 CORE PI: DR. YVES GALLANT Title: HIGH-RESOLUTION SPECTRAL IMAGING OF THE PLERIONIC CORE OF CTB 80

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-14T09:51:15 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-12T06:24:50 Observation start date DATE-END 2001-07-13T04:32:18 Observation end date RA PNT 298.21948718649 Pointing RA DEC PNT 32.8835909434 Pointing Dec ROLL PNT 172.62421763935 Pointing Roll RA TARG 298.24375 Observer’s specified target RA DEC TARG 32.879167 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-14T11:14:25 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-12T06:24:50 Observation start date DATE-END 2001-07-13T04:32:18 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-57 Detector GRATING NONE Grating OBJECT CTB 80 CORE Source name TITLE HIGH-RESOLUTION SPEC- TRAL IMAGING OF THE PLE- RIONIC CORE OF CTB 80 P

OBSERVER DR. YVES GALLANT Principal investigator OBS ID 1984 Observation id SEQ NUM 500161 Sequence number RA NOM 298.21948718649 Nominal RA DEC NOM 32.8835909434 Nominal Dec ROLL NOM 172.62421763935 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu December 14, 2006 06:15 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500161

Instrument: ACIS Obs ID: 1984 Source: CTB 80 CORE PI: DR. YVES GALLANT Title: HIGH-RESOLUTION SPECTRAL IMAGING OF THE PLERIONIC CORE OF CTB 80

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 298.242530 32.877942 17839.857422 154.128616 115.746559 297.860350 32.922380 2573.076416 101.316154 25.396507 297.875115 32.924564 1304.026733 92.524216 14.093897 297.965362 32.918372 766.486694 59.547863 12.871775 297.900354 32.921205 1136.125000 91.004379 12.484289 297.908208 32.922123 917.613647 76.777298 11.951628 297.875770 32.914335 1087.932983 92.444489 11.768500 297.887577 32.911779 920.416687 83.722549 10.993653 297.940984 32.919829 650.666687 66.570305 9.774128 297.902869 32.909333 637.352295 72.240898 8.822597