Summary Page Created:Fri January 5, 2007 08:19 EST page: 1 of 1

Chandra X-ray Center Seq Num: 500195

Instrument: ACIS Obs ID: 2318 Source: RCW103 PI: Professor Gordon Garmire Title: OBSERVATION OF SNR RCW103

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2007-01-05T12:49:26 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-10-07T13:12:44 Observation start date DATE-END 2001-10-07T14:42:02 Observation end date RA PNT 244.39169493491 Pointing RA DEC PNT -51.047860774773 Pointing Dec ROLL PNT 241.58913760814 Pointing Roll RA TARG 244.401292 Observer’s specified target RA DEC TARG -51.0402 Observer’s specified target Dec DATAMODE CC33 FAINT Data mode READMODE CONTINUOUS Read mode FP TEMP 154.73605347 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2007-01-05T13:18:56 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-10-07T13:12:44 Observation start date DATE-END 2001-10-07T14:42:02 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT RCW103 Source name TITLE OBSERVATION OF SNR RCW103 Proposal title OBSERVER Professor Gordon Garmire Principal investigator OBS ID 2318 Observation id SEQ NUM 500195 Sequence number RA NOM 244.39169493491 Nominal RA DEC NOM -51.047860774773 Nominal Dec ROLL NOM 241.58913760814 Nominal Roll