Summary Page Created:Wed November 8, 2006 17:50 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500197

Instrument: ACIS Obs ID: 2424 Source: GRB010222 PI: Dr Luigi Piro Title: CHANDRA OBSERVATION OF THE X-RAY AFTERGLOW OF GRB010222, THE BRIGHTEST GRB

OBSERVED BY BEPPOSAX

acisf02424N002 full img2.fits acisf02424N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed November 8, 2006 17:50 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500197

Instrument: ACIS Obs ID: 2424 Source: GRB010222 PI: Dr Luigi Piro Title: CHANDRA OBSERVATION OF THE X-RAY AFTERGLOW OF GRB010222, THE BRIGHTEST GRB

OBSERVED BY BEPPOSAX

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-08T22:15:06 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-22T22:09:58 Observation start date DATE-END 2001-02-23T06:57:57 Observation end date RA PNT 223.05264726566 Pointing RA DEC PNT 43.028211604708 Pointing Dec ROLL PNT 98.846982546049 Pointing Roll RA TARG 223.052292 Observer’s specified target RA DEC TARG 43.018406 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-08T22:48:57 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-22T22:09:58 Observation start date DATE-END 2001-02-23T06:57:57 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT GRB010222 Source name TITLE CHANDRA OB- SERVATION OF THE X-RAY AF- TERGLOW OF GRB010222, THE BRIGHTEST GRB OBSERVED BY BEPPOSAX

Proposal title

OBSERVER Dr Luigi Piro Principal investigator OBS ID 2424 Observation id SEQ NUM 500197 Sequence number RA NOM 223.05264726566 Nominal RA DEC NOM 43.028211604708 Nominal Dec ROLL NOM 98.846982546049 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed November 8, 2006 17:50 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 500197

Instrument: ACIS Obs ID: 2424 Source: GRB010222 PI: Dr Luigi Piro Title: CHANDRA OBSERVATION OF THE X-RAY AFTERGLOW OF GRB010222, THE BRIGHTEST GRB

OBSERVED BY BEPPOSAX

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 223.079331 43.179934 5523.922363 81.465347 67.807014 223.052184 43.018328 5495.856934 81.290298 67.607788 222.927790 43.322528 748.750854 53.297691 14.048467 223.064996 43.080193 243.875000 17.443693 13.980699 223.088754 43.341830 650.521606 58.637383 11.093974 222.983554 43.169235 164.027496 16.626484 9.865436 223.012851 43.095071 130.666672 13.468184 9.701878 222.929227 43.311091 523.522339 54.099411 9.677043 223.042768 43.090424 129.285721 13.550799 9.540818 223.039387 43.016970 120.142860 12.741375 9.429348