Summary Page Created:Tue November 7, 2006 17:14 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600181

Instrument: ACIS Obs ID: 2047 Source: M31 1 PI: Dr Rosanne Di Stefano Title: 2001: A SPACE CENSUS – SUPERSOFT X-RAY SOURCES AND OTHER X-RAY SOURCES IN M31

acisf02047N002 full img2.fits acisf02047N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 7, 2006 17:14 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600181

Instrument: ACIS Obs ID: 2047 Source: M31 1 PI: Dr Rosanne Di Stefano Title: 2001: A SPACE CENSUS – SUPERSOFT X-RAY SOURCES AND OTHER X-RAY SOURCES IN M31

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-07T21:34:32 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-03-06T11:41:56 Observation start date DATE-END 2001-03-06T16:16:29 Observation end date RA PNT 9.6968901764127 Pointing RA DEC PNT 40.273091415003 Pointing Dec ROLL PNT 330.37342708652 Pointing Roll RA TARG 9.652083 Observer’s specified target RA DEC TARG 40.288889 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-07T22:13:19 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-03-06T11:41:56 Observation start date DATE-END 2001-03-06T16:16:29 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31 1 Source name TITLE 2001: A SPACE CENSUS – SUPERSOFT X-RAY SOURCES AND OTHER X-RAY SOURCES IN M31

Proposal title

OBSERVER Dr Rosanne Di Stefano Principal investigator OBS ID 2047 Observation id SEQ NUM 600181 Sequence number RA NOM 9.6968901764127 Nominal RA DEC NOM 40.273091415003 Nominal Dec ROLL NOM 330.37342708652 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 7, 2006 17:14 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600181

Instrument: ACIS Obs ID: 2047 Source: M31 1 PI: Dr Rosanne Di Stefano Title: 2001: A SPACE CENSUS – SUPERSOFT X-RAY SOURCES AND OTHER X-RAY SOURCES IN M31

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 10.004882 40.070466 340.112946 40.294838 8.440609 10.081869 40.174466 339.883728 40.378231 8.417500 10.030261 40.102844 245.893692 43.900475 5.601162 9.730995 40.279315 42.000000 7.910925 5.309114 9.589978 40.305436 53.500000 10.332415 5.177880 10.034098 40.110814 203.873215 41.170277 4.951952 10.021233 40.090136 206.714279 42.083969 4.911949 10.046440 40.195115 170.833328 35.360748 4.831157 9.662339 40.315892 40.397728 8.370173 4.826391 9.988147 40.075406 190.627686 39.898716 4.777790