Summary Page Created:Thu June 14, 2007 06:36 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600186

Instrument: ACIS Obs ID: 2052 Source: M31 3 PI: Dr. Rosanne Di Stefano Title: 2001: A SPACE CENSUS – SUPERSOFT X-RAY SOURCES AND OTHER X-RAY SOURCES IN M31

acisf02052N002 full img2.fits acisf02052N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu June 14, 2007 06:36 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600186

Instrument: ACIS Obs ID: 2052 Source: M31 3 PI: Dr. Rosanne Di Stefano Title: 2001: A SPACE CENSUS – SUPERSOFT X-RAY SOURCES AND OTHER X-RAY SOURCES IN M31

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-14T10:10:44 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-11-01T14:16:41 Observation start date DATE-END 2000-11-01T18:35:40 Observation end date RA PNT 11.538022691553 Pointing RA DEC PNT 41.659472890784 Pointing Dec ROLL PNT 226.877446676 Pointing Roll RA TARG 11.569583 Observer’s specified target RA DEC TARG 41.681944 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-14T10:35:28 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-11-01T14:16:41 Observation start date DATE-END 2000-11-01T18:35:40 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31 3 Source name TITLE 2001: A SPACE CENSUS – SUPERSOFT X-RAY SOURCES AND OTHER X-RAY SOURCES IN M31

Proposal title

OBSERVER Dr. Rosanne Di Stefano Principal investigator OBS ID 2052 Observation id SEQ NUM 600186 Sequence number RA NOM 11.538022691553 Nominal RA DEC NOM 41.659472890784 Nominal Dec ROLL NOM 226.877446676 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu June 14, 2007 06:36 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600186

Instrument: ACIS Obs ID: 2052 Source: M31 3 PI: Dr. Rosanne Di Stefano Title: 2001: A SPACE CENSUS – SUPERSOFT X-RAY SOURCES AND OTHER X-RAY SOURCES IN M31

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 11.439854 41.661748 7202.428711 95.694618 75.264717 11.319934 41.392970 289.976746 36.081635 8.036685 11.206482 41.475914 356.810638 44.875969 7.951040 11.368885 41.494689 222.414291 29.788742 7.466387 11.364669 41.548384 104.379311 16.022680 6.514472 11.336400 41.407687 233.987503 40.774551 5.738567 11.224576 41.457713 236.847183 41.318119 5.732284 11.740098 41.780199 124.666664 22.629414 5.509054 11.285633 41.417272 237.421921 43.269333 5.487072 11.650755 41.845975 105.072319 19.250284 5.458222