Summary Page Created:Wed November 15, 2006 18:35 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700307

Instrument: ACIS Obs ID: 2117 Source: 1WGA J0951.4+3916 PI: DR. ILARIA CAGNONI Title: UNDERSTANDING THE NATURE OF ROSAT BFS

acisf02117N002 full img2.fits acisf02117N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed November 15, 2006 18:35 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700307

Instrument: ACIS Obs ID: 2117 Source: 1WGA J0951.4+3916 PI: DR. ILARIA CAGNONI Title: UNDERSTANDING THE NATURE OF ROSAT BFS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-15T23:18:22 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-03-26T11:12:47 Observation start date DATE-END 2001-03-26T12:26:34 Observation end date RA PNT 147.85978407401 Pointing RA DEC PNT 39.270540845631 Pointing Dec ROLL PNT 228.97043466268 Pointing Roll RA TARG 147.869583 Observer’s specified target RA DEC TARG 39.276889 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-15T23:34:30 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-03-26T11:12:47 Observation start date DATE-END 2001-03-26T12:26:34 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT 1WGA J0951.4+3916 Source name TITLE UNDERSTANDING THE NATURE OF ROSAT BFS

Proposal title

OBSERVER DR. ILARIA CAGNONI Principal investigator OBS ID 2117 Observation id SEQ NUM 700307 Sequence number RA NOM 147.85978407401 Nominal RA DEC NOM 39.270540845631 Nominal Dec ROLL NOM 228.97043466268 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed November 15, 2006 18:35 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700307

Instrument: ACIS Obs ID: 2117 Source: 1WGA J0951.4+3916 PI: DR. ILARIA CAGNONI Title: UNDERSTANDING THE NATURE OF ROSAT BFS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 147.702177 39.447549 804.186035 32.036861 25.101898 147.701264 39.448638 292.744690 31.067802 9.422768 147.869257 39.275092 51.000000 8.537771 5.973456 147.726810 39.049571 49.375000 12.988508 3.801437 147.556892 39.073511 74.448502 20.311625 3.665315 147.689982 39.025128 60.958332 17.828941 3.419066 147.599800 39.041602 66.830566 19.807447 3.374012 147.627640 39.023851 56.044643 17.773321 3.153301