Summary Page Created:Wed January 3, 2007 09:45 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700370

Instrument: ACIS Obs ID: 2180 Source: BRI 0103+0032 PI: Dr. Jill Bechtold Title: SURVEY OF RADIO QUIET Z>4 QUASARS

acisf02180N002 full img2.fits acisf02180N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed January 3, 2007 09:45 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700370

Instrument: ACIS Obs ID: 2180 Source: BRI 0103+0032 PI: Dr. Jill Bechtold Title: SURVEY OF RADIO QUIET Z>4 QUASARS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2007-01-03T14:26:14 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-09-18T03:57:50 Observation start date DATE-END 2001-09-18T05:23:07 Observation end date RA PNT 16.580415593899 Pointing RA DEC PNT 0.81591724969439 Pointing Dec ROLL PNT 97.397524437601 Pointing Roll RA TARG 16.58 Observer’s specified target RA DEC TARG 0.806111 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2007-01-03T14:43:56 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-09-18T03:57:50 Observation start date DATE-END 2001-09-18T05:23:07 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT BRI 0103+0032 Source name TITLE SURVEY OF RADIO QUIET Z>4 QUASARS

Proposal title

OBSERVER Dr. Jill Bechtold Principal investigator OBS ID 2180 Observation id SEQ NUM 700370 Sequence number RA NOM 16.580415593899 Nominal RA DEC NOM 0.81591724969439 Nominal Dec ROLL NOM 97.397524437601 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed January 3, 2007 09:45 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700370

Instrument: ACIS Obs ID: 2180 Source: BRI 0103+0032 PI: Dr. Jill Bechtold Title: SURVEY OF RADIO QUIET Z>4 QUASARS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.532298 1.117100 107.286606 23.182724 4.627869 16.599543 1.128322 94.524918 20.774584 4.550027 16.574196 1.123542 109.023254 24.883711 4.381310 16.479563 1.099017 88.345535 21.158419 4.175432 16.482323 1.110116 90.621262 22.773836 3.979183 16.606515 1.094735 73.750000 19.962158 3.694490 16.560917 1.122071 85.940201 23.795343 3.611639 16.573243 1.036375 55.039230 16.559748 3.323676 16.654213 0.635769 19.000000 5.780697 3.286801 16.608188 1.086986 57.147728 17.535341 3.259003