Summary Page Created:Thu January 18, 2007 00:16 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700375

Instrument: ACIS Obs ID: 2185 Source: BRI 2212-1626 PI: Dr. Jill Bechtold Title: SURVEY OF RADIO QUIET Z>4 QUASARS

acisf02185N002 full img2.fits acisf02185N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu January 18, 2007 00:16 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700375

Instrument: ACIS Obs ID: 2185 Source: BRI 2212-1626 PI: Dr. Jill Bechtold Title: SURVEY OF RADIO QUIET Z>4 QUASARS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-18T04:52:12 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-16T05:10:59 Observation start date DATE-END 2001-12-16T06:32:40 Observation end date RA PNT 333.86479159013 Pointing RA DEC PNT -16.202105594532 Pointing Dec ROLL PNT 288.94867992984 Pointing Roll RA TARG 333.863333 Observer’s specified target RA DEC TARG -16.1925 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-18T05:15:32 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-16T05:10:59 Observation start date DATE-END 2001-12-16T06:32:40 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT BRI 2212-1626 Source name TITLE SURVEY OF RADIO QUIET Z>4 QUASARS

Proposal title

OBSERVER Dr. Jill Bechtold Principal investigator OBS ID 2185 Observation id SEQ NUM 700375 Sequence number RA NOM 333.86479159013 Nominal RA DEC NOM -16.202105594532 Nominal Dec ROLL NOM 288.94867992984 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu January 18, 2007 00:16 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700375

Instrument: ACIS Obs ID: 2185 Source: BRI 2212-1626 PI: Dr. Jill Bechtold Title: SURVEY OF RADIO QUIET Z>4 QUASARS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 333.732878 -16.324305 56.034481 9.479101 5.911371 333.907346 -16.509382 92.289040 20.126242 4.585508 333.894490 -16.475311 75.708336 20.071806 3.771874 334.028339 -16.470705 70.601326 20.090296 3.514200 333.904329 -16.502169 66.681252 19.366589 3.443108 333.980271 -16.488249 71.149498 21.212687 3.354101 333.946045 -16.496046 67.290176 20.521223 3.279053 333.664492 -16.398510 28.500000 8.851073 3.219949 333.665873 -16.408957 24.625000 8.122843 3.031574