Summary Page Created:Sat December 30, 2006 19:53 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800151

Instrument: ACIS Obs ID: 2212 Source: A2744 PI: Dr. Laurence David Title: THE HYDRODYNAMICS OF MERGING CLUSTERS OF GALAXIES

acisf02212N003 full img2.fits acisf02212N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat December 30, 2006 19:53 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800151

Instrument: ACIS Obs ID: 2212 Source: A2744 PI: Dr. Laurence David Title: THE HYDRODYNAMICS OF MERGING CLUSTERS OF GALAXIES

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-31T00:24:15 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-09-03T04:13:56 Observation start date DATE-END 2001-09-03T11:40:06 Observation end date RA PNT 3.5859183732338 Pointing RA DEC PNT -30.352218598592 Pointing Dec ROLL PNT 45.800241447991 Pointing Roll RA TARG 3.554167 Observer’s specified target RA DEC TARG -30.377778 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-31T00:52:32 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-09-03T04:13:56 Observation start date DATE-END 2001-09-03T11:40:06 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-23567 Detector GRATING NONE Grating OBJECT A2744 Source name TITLE THE HY- DRODYNAMICS OF MERGING CLUSTERS OF GALAXIES

Proposal title

OBSERVER Dr. Laurence David Principal investigator OBS ID 2212 Observation id SEQ NUM 800151 Sequence number RA NOM 3.5859183732338 Nominal RA DEC NOM -30.352218598592 Nominal Dec ROLL NOM 45.800241447991 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat December 30, 2006 19:53 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800151

Instrument: ACIS Obs ID: 2212 Source: A2744 PI: Dr. Laurence David Title: THE HYDRODYNAMICS OF MERGING CLUSTERS OF GALAXIES

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 3.610652 -30.395657 477.571442 25.377954 18.818357 3.518727 -30.417806 349.208344 22.324820 15.642157 3.630159 -30.377583 192.142853 16.300346 11.787655 3.601176 -30.251477 133.352280 14.080096 9.470978 3.539533 -30.359813 118.142860 12.655546 9.335263 3.880462 -30.174618 422.378723 47.067375 8.973918 3.782047 -30.091121 366.255829 44.154049 8.294954 3.645972 -30.310795 66.000000 9.478723 6.962964 3.863875 -30.192851 303.083344 44.235397 6.851602 3.847071 -30.208532 249.750000 40.529350 6.162201