Summary Page Created:Mon December 11, 2006 11:59 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900032

Instrument: ACIS Obs ID: 1673 Source: LOCKMAN HOLE #14 PI: Dr. Stephen Murray Title: LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

acisf01673N002 full img2.fits acisf01673N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon December 11, 2006 11:59 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900032

Instrument: ACIS Obs ID: 1673 Source: LOCKMAN HOLE #14 PI: Dr. Stephen Murray Title: LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-11T16:37:35 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-04T22:42:41 Observation start date DATE-END 2001-07-05T00:25:21 Observation end date RA PNT 162.26549668596 Pointing RA DEC PNT 57.704091873768 Pointing Dec ROLL PNT 284.83431081729 Pointing Roll RA TARG 162.266667 Observer’s specified target RA DEC TARG 57.708889 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-11T16:58:56 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-04T22:42:41 Observation start date DATE-END 2001-07-05T00:25:21 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012368 Detector GRATING NONE Grating OBJECT LOCKMAN HOLE #14 Source name TITLE LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

Proposal title

OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 1673 Observation id SEQ NUM 900032 Sequence number RA NOM 162.26549668596 Nominal RA DEC NOM 57.704091873768 Nominal Dec ROLL NOM 284.83431081729 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon December 11, 2006 11:59 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900032

Instrument: ACIS Obs ID: 1673 Source: LOCKMAN HOLE #14 PI: Dr. Stephen Murray Title: LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 162.201836 57.812732 45.006897 8.169846 5.508904 162.467361 57.712253 33.794998 7.646168 4.419861 162.575982 57.884968 46.833332 11.797810 3.969664 162.359203 57.573095 26.079546 6.622472 3.938038 162.340105 57.844356 27.318182 7.251486 3.767253 162.084923 57.591962 22.079546 6.250462 3.532466 162.193767 57.719986 20.000000 6.051155 3.305154 162.325018 57.701744 19.000000 5.949306 3.193650 162.704012 57.637890 27.458334 8.928869 3.075231