Summary Page Created:Mon December 11, 2006 12:40 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900042

Instrument: ACIS Obs ID: 1683 Source: LOCKMAN HOLE #11 PI: Dr. Stephen Murray Title: LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

acisf01683N002 full img2.fits acisf01683N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon December 11, 2006 12:40 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900042

Instrument: ACIS Obs ID: 1683 Source: LOCKMAN HOLE #11 PI: Dr. Stephen Murray Title: LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-11T17:06:14 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-05T14:20:19 Observation start date DATE-END 2001-07-05T15:52:09 Observation end date RA PNT 163.20297469336 Pointing RA DEC PNT 57.454228327299 Pointing Dec ROLL PNT 284.47027836202 Pointing Roll RA TARG 163.204167 Observer’s specified target RA DEC TARG 57.458889 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-11T17:39:13 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-05T14:20:19 Observation start date DATE-END 2001-07-05T15:52:09 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012368 Detector GRATING NONE Grating OBJECT LOCKMAN HOLE #11 Source name TITLE LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

Proposal title

OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 1683 Observation id SEQ NUM 900042 Sequence number RA NOM 163.20297469336 Nominal RA DEC NOM 57.454228327299 Nominal Dec ROLL NOM 284.47027836202 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon December 11, 2006 12:40 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900042

Instrument: ACIS Obs ID: 1683 Source: LOCKMAN HOLE #11 PI: Dr. Stephen Murray Title: LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 163.165028 57.408697 80.397728 10.726244 7.495422 163.320364 57.597306 65.872498 11.014946 5.980284 163.589677 57.427961 79.631226 13.677880 5.821898 163.396076 57.428471 40.692501 8.343284 4.877276 163.415694 57.518058 29.833334 7.649097 3.900243 163.586152 57.429140 48.107143 12.610551 3.814833 163.802442 57.438008 40.649601 11.654566 3.487869 163.382488 57.414931 24.692499 7.138284 3.459165 163.436878 57.478028 21.079546 6.153119 3.425831