Summary Page Created:Fri December 8, 2006 03:43 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900054

Instrument: ACIS Obs ID: 2483 Source: A2534 PI: Dr. Stephen Murray Title: DIFFERENTIAL X-RAY GUNN-PETERSON TEST

acisf02483N003 full img2.fits acisf02483N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri December 8, 2006 03:43 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900054

Instrument: ACIS Obs ID: 2483 Source: A2534 PI: Dr. Stephen Murray Title: DIFFERENTIAL X-RAY GUNN-PETERSON TEST

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-08T07:39:40 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-19T07:51:06 Observation start date DATE-END 2001-06-19T15:55:36 Observation end date RA PNT 346.88899488496 Pointing RA DEC PNT -22.659743813926 Pointing Dec ROLL PNT 108.48520358013 Pointing Roll RA TARG 346.9 Observer’s specified target RA DEC TARG -22.695806 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-08T08:42:11 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-19T07:51:06 Observation start date DATE-END 2001-06-19T15:55:36 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-35678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT A2534 Source name TITLE DIFFERENTIAL X-RAY GUNN- PETERSON TEST

Proposal title

OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 2483 Observation id SEQ NUM 900054 Sequence number RA NOM 346.88899488496 Nominal RA DEC NOM -22.659743813926 Nominal Dec ROLL NOM 108.48520358013 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri December 8, 2006 03:43 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900054

Instrument: ACIS Obs ID: 2483 Source: A2534 PI: Dr. Stephen Murray Title: DIFFERENTIAL X-RAY GUNN-PETERSON TEST

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 346.908063 -22.718252 3063.806885 59.047020 51.887577 346.910829 -22.798036 653.204529 29.380836 22.232332 346.937265 -22.635659 324.715912 19.638901 16.534321 346.844556 -22.676249 322.285706 20.353296 15.834570 346.800296 -22.607900 284.420441 20.270998 14.030906 346.845675 -22.352650 619.990051 48.989204 12.655646 346.720037 -22.390526 526.395325 45.273796 11.626931 347.145102 -22.585166 219.250000 21.688808 10.108900 346.961689 -22.697491 149.857147 15.750452 9.514466 346.754659 -22.378578 386.624573 50.926651 7.591793