Summary Page Created:Mon October 9, 2006 14:08 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200147

Instrument: ACIS Obs ID: 2539 Source: HH 24-26 PI: Dr. Theodore Simon Title: HARD X-RAY EMISSION FROM THE CLASS I AND CLASS 0 OUTFLOW SOURCES IN L1630

acisf02539N002 full img2.fits acisf02539N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon October 9, 2006 14:08 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200147

Instrument: ACIS Obs ID: 2539 Source: HH 24-26 PI: Dr. Theodore Simon Title: HARD X-RAY EMISSION FROM THE CLASS I AND CLASS 0 OUTFLOW SOURCES IN L1630

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-10-09T17:07:05 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-11-14T13:11:14 Observation start date DATE-END 2002-11-15T07:28:47 Observation end date RA PNT 86.554547651504 Pointing RA DEC PNT -0.16588610211959 Pointing Dec ROLL PNT 61.210735210145 Pointing Roll RA TARG 86.535 Observer’s specified target RA DEC TARG -0.197778 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-10-09T18:05:41 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-11-14T13:11:14 Observation start date DATE-END 2002-11-15T07:28:47 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT HH 24-26 Source name TITLE HARD X-RAY EMISSION FROM THE CLASS I AND CLASS 0 OUTFLOW SOURCES IN L1630

Proposal title

OBSERVER Dr. Theodore Simon Principal investigator OBS ID 2539 Observation id SEQ NUM 200147 Sequence number RA NOM 86.554547651504 Nominal RA DEC NOM -0.16588610211959 Nominal Dec ROLL NOM 61.210735210145 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon October 9, 2006 14:08 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200147

Instrument: ACIS Obs ID: 2539 Source: HH 24-26 PI: Dr. Theodore Simon Title: HARD X-RAY EMISSION FROM THE CLASS I AND CLASS 0 OUTFLOW SOURCES IN L1630

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 86.532865 -0.199159 11215.428711 117.390915 95.539154 86.578788 -0.093931 1407.375000 41.810322 33.660946 86.501074 -0.140663 432.285706 24.495008 17.647911 86.581126 -0.088853 398.583344 23.000769 17.329132 86.548186 -0.039049 386.166656 24.397081 15.828396 86.680832 0.092491 1500.211548 100.190964 14.973522 86.755519 0.071033 1165.847168 78.147835 14.918483 86.646689 0.128537 1162.156128 84.480843 13.756447 86.593559 -0.147942 254.306824 18.751415 13.562006 86.639086 0.116101 1078.225952 84.549911 12.752538