Summary Page Created:Thu September 21, 2006 01:50 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400182

Instrument: HRC Obs ID: 2702 Source: HER X-1 MAIN HI PEAK PI: Dr. Daniel Scott Grating: LETG Title: HIGH RESOLUTION SPECTROSCOPY OF HERCULES X-1

hrcf02702N002 full img2.fits hrcf02702N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu September 21, 2006 01:50 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400182

Instrument: HRC Obs ID: 2702 Source: HER X-1 MAIN HI PEAK PI: Dr. Daniel Scott Grating: LETG Title: HIGH RESOLUTION SPECTROSCOPY OF HERCULES X-1

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-21T05:36:18 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-29T08:03:02 Observation start date DATE-END 2002-06-29T11:01:59 Observation end date RA PNT 254.45238102066 Pointing RA DEC PNT 35.340685205233 Pointing Dec ROLL PNT 204.49355939031 Pointing Roll RA TARG 254.4575 Observer’s specified target RA DEC TARG 35.342472 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-21T05:49:02 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-29T08:03:02 Observation start date DATE-END 2002-06-29T11:01:59 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING LETG Grating OBJECT HER X-1 MAIN HI PEAK Source name TITLE HIGH RES- OLUTION SPECTROSCOPY OF HERCULES X-1

Proposal title

OBSERVER Dr. Daniel Scott Principal investigator OBS ID 2702 Observation id SEQ NUM 400182 Sequence number RA NOM 254.45238102066 Nominal RA DEC NOM 35.340685205233 Nominal Dec ROLL NOM 204.49355939031 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu September 21, 2006 01:50 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400182

Instrument: HRC Obs ID: 2702 Source: HER X-1 MAIN HI PEAK PI: Dr. Daniel Scott Grating: LETG Title: HIGH RESOLUTION SPECTROSCOPY OF HERCULES X-1

LETG +1 order