Summary Page Created:Sat September 9, 2006 14:23 EDT page: 1 of 1

Chandra X-ray Center Seq Num: 400246

Instrument: ACIS Obs ID: 3475 Source: RX J170930.2-263927 PI: Dr Peter Jonker Title: A FAINT NEUTRON STAR SOFT X-RAY TRANSIENT RETURNING TO QUIESCENCE

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-09-09T17:49:50 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-04-10T17:27:47 Observation start date DATE-END 2002-04-10T19:31:11 Observation end date RA PNT 257.37903439165 Pointing RA DEC PNT -26.648225703703 Pointing Dec ROLL PNT 82.814858643666 Pointing Roll RA TARG 257.375833 Observer’s specified target RA DEC TARG -26.6575 Observer’s specified target Dec DATAMODE CC33 FAINT Data mode READMODE CONTINUOUS Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-09-09T18:23:16 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-04-10T17:27:47 Observation start date DATE-END 2002-04-10T19:31:11 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT RX J170930.2-263927 Source name TITLE A FAINT NEUTRON STAR SOFT X-RAY TRANSIENT RETURN- ING TO QUIESCENCE OBSERVER Dr Peter Jonker Principal investigator OBS ID 3475 Observation id SEQ NUM 400246 Sequence number RA NOM 257.37903439165 Nominal RA DEC NOM -26.648225703703 Nominal Dec ROLL NOM 82.814858643666 Nominal Roll