Summary Page Created:Mon September 11, 2006 02:18 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400248

Instrument: ACIS Obs ID: 3481 Source: XTE J1908+094 PI: DR. MICHAEL RUPEN Title: AN ACCURATE POSITION FOR THE BLACK HOLE CANDIDATE XTE J1908+094

acisf03481N002 full img2.fits acisf03481N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon September 11, 2006 02:18 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400248

Instrument: ACIS Obs ID: 3481 Source: XTE J1908+094 PI: DR. MICHAEL RUPEN Title: AN ACCURATE POSITION FOR THE BLACK HOLE CANDIDATE XTE J1908+094

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-09-11T06:02:21 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-04-15T05:23:28 Observation start date DATE-END 2002-04-15T06:02:46 Observation end date RA PNT 287.213862274 Pointing RA DEC PNT 9.4210351468996 Pointing Dec ROLL PNT 100.72826349069 Pointing Roll RA TARG 287.218917 Observer’s specified target RA DEC TARG 9.384028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-09-11T06:17:09 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-04-15T05:23:28 Observation start date DATE-END 2002-04-15T06:02:46 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT XTE J1908+094 Source name TITLE AN ACCURATE POSITION FOR THE BLACK HOLE CANDIDATE XTE J1908+094 Pr

OBSERVER DR. MICHAEL RUPEN Principal investigator OBS ID 3481 Observation id SEQ NUM 400248 Sequence number RA NOM 287.213862274 Nominal RA DEC NOM 9.4210351468996 Nominal Dec ROLL NOM 100.72826349069 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon September 11, 2006 02:18 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400248

Instrument: ACIS Obs ID: 3481 Source: XTE J1908+094 PI: DR. MICHAEL RUPEN Title: AN ACCURATE POSITION FOR THE BLACK HOLE CANDIDATE XTE J1908+094

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 287.221347 9.385499 121.142860 20.508053 5.907087 287.221616 9.383925 105.000000 20.942520 5.013723 287.221066 9.383917 97.285713 21.721998 4.478673 287.220789 9.385498 91.714287 21.212349 4.323627 287.158919 9.720706 53.162498 12.997784 4.090120 287.222162 9.384386 72.285713 20.009764 3.612522 287.276976 9.395106 24.428572 7.139133 3.421784 287.152929 9.371876 22.428572 6.969968 3.217887 287.215032 9.733751 36.013290 11.224155 3.208552 287.243249 9.622469 21.138393 7.000687 3.019474